الهدف

تتيح لك المجدول اللاسلكي إمكانية التشغيل التلقائي عند تمكين نقطة الوصول الظاهرية (VAP) والراديو استنادا إلى فاصل زمني محدد مسبقا.  نقطة الوصول الظاهرية (VAP) هي المكافئ اللاسلكي لشبكة LAN الظاهرية (VLAN)، التي تقسم شبكة LAN اللاسلكية وتحاكي نقاط الوصول المتعددة على جهاز فعلي واحد. الراديو هو الجزء المادي من WAP الذي ينشئ شبكة لاسلكية. تتحكم إعدادات الراديو الموجودة على WAP في سلوك الراديو وتحدد نوع الإشارات اللاسلكية التي يرسلها WAP. يمكن أن يساعد إستخدام المجدول في توفير الطاقة وزيادة الأمان على الشبكة.

الهدف من هذا المستند هو توضيح كيفية إنشاء ملفات تعريف مجدول على نقاط وصول WAP551 و WAP561.

ملاحظة: يجب اقتران ملف تعريف "مجدول" بواجهة راديو أو واجهة VAP لكي تكون سارية المفعول. لاقران توصيف مجدول لاسلكي أو قاعدة ارجع إلى مقالة اقتران توصيفات المجدول اللاسلكي على نقاط وصول WAP551 و WAP561.

ملاحظة: يجب أن يكون وقت النظام محدثا. لتكوين إعدادات الوقت على جهاز WAP، يرجى الرجوع إلى المقالة تكوين إعدادات الوقت على WAP551 و WAP561.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· WAP551

· WAP561

إصدار البرامج

· الإصدار v1.0.4.2

تكوين المجدول اللاسلكي

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر لاسلكي > مجدول. يتم فتح صفحة المجدول:

مجدول لاسلكي

الخطوة 1. حدد خانة الاختيار تمكين في حقل الوضع الإداري لتمكين عملية المجدول. بشكل افتراضي، يكون الوضع الإداري معطلا.

ملاحظة: تعرض منطقة حالة تشغيل المجدول المعلومات التالية:

· الحالة — يعرض حالة تشغيل أداة الجدولة. القيم الممكنة ممكنة أو معطلة. تم تعطيل القيمة الافتراضية.

· السبب — يعرض سبب حالة تشغيل المجدول. القيم المحتملة هي:

- IsActive — تم تمكين المجدول إداريا.

- ConfigDown — حالة التشغيل معطلة لأن التكوين العام معطل.

- TimeNotSet — لم يتم تعيين الوقت على جهاز WAP يدويا أو من خلال NTP. تحتاج إلى تعيين الوقت قبل تكوين المجدول حيث يعتمد المجدول على الفاصل الزمني.

- تم تعطيل الوضع الإداري حيث يكون وقت النظام مؤرخا — لم يتم تعيين الوقت على جهاز WAP يدويا أو من خلال NTP. تحتاج إلى تعيين الوقت قبل تكوين المجدول حيث يعتمد المجدول على الفاصل الزمني.

تكوين ملف تعريف المجدول

الخطوة 1. أدخل اسم التوصيف في حقل إنشاء اسم توصيف.

الخطوة 2. انقر على إضافة لإنشاء التوصيف الجديد.

تكوين قاعدة ملف التعريف

توفر منطقة تكوين قاعدة ملف التعريف إعدادات تكوين لإنشاء قاعدة لملف تعريف. تحدد كل قاعدة وقت البدء ووقت الانتهاء واليوم (أو الأيام) من الأسبوع الذي يمكن فيه تشغيل نقطة الوصول اللاسلكية أو الافتراضية (VAP). وهذه القواعد دورية بطبيعتها، ويتم تكرارها كل أسبوع. يجب أن تحتوي القاعدة الصالحة على كافة المعلمات (أيام الأسبوع والساعة والدقيقة) لوقت البدء ووقت الانتهاء. لا يمكن أن تتعارض القواعد. اتبع الخطوات المحددة أدناه لتكوين قاعدة لملف تعريف.

الخطوة 1. أختر ملف التعريف الذي سيتم تكوين قاعدة له من القائمة المنسدلة تحديد اسم ملف تعريف. يظهر جدول قاعدة ملف التعريف.

الخطوة 2. لإضافة قاعدة جديدة، انقر فوق إضافة قاعدة" في جدول قاعدة ملف التعريف.

الخطوة 3. حدد خانة الاختيار لملف التعريف الخاص وانقر فوق تحرير لتكوين القاعدة.

الخطوة 4. أختر الجدول الزمني المتكرر للقاعدة من القائمة المنسدلة يوم الأسبوع. يمكنك تكوين القاعدة بحيث تحدث يوميا، كل يوم من أيام الأسبوع، كل يوم من أيام نهاية الأسبوع (السبت والأحد)، أو أي يوم واحد من الأسبوع.

الخطوة 5. أختر أوقات البدء والانتهاء للقاعدة من القوائم المنسدلة وقت البدء ووقت الانتهاء.

· وقت البدء — وقت تمكين الراديو أو نقطة الوصول الظاهرية (VAP) تشغيليا. الوقت بتنسيق HH:MM 24 ساعة.

· وقت الانتهاء — وقت تعطيل الراديو أو نقطة الوصول الظاهرية (VAP) تشغيليا. الوقت بتنسيق HH:MM 24 ساعة.

الخطوة 6. انقر على حفظ لحفظ الإعدادات.

الخطوة 7. (إختياري) لحذف قاعدة تم تكوينها، حدد خانة الاختيار التي تريد حذفها وانقر فوق الزر حذف.

الخطوة 8. (إختياري) بعد إنشاء ملف تخصيص، لحذف ملف التخصيص، أختر ملف التخصيص من القائمة المنسدلة تحديد اسم ملف تخصيص وانقر على الزر حذف .