الهدف

تعرض إحصائيات العملاء المقترنة العملاء الحاليين إلى جانب معلومات حركة مرور الحزم التي يتم إرسالها واستقبالها لكل عميل. كما توفر معلومات مثل الحزم التي تم إسقاطها ووحدات البايت. يتم إستخدام المعلومات المتعلقة بالعملاء المقترنين لمعرفة الشبكة التي يتم توصيل العميل بها ومن خلالها الواجهة التي يتم توصيل العميل بها.

يوضح هذا المقال العملاء المرتبطين بنقاط وصول WAP551 و WAP561.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· WAP551

· WAP561

إصدار البرامج

· الإصدار v1.0.4.2

إحصائيات العميل المقترنة

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر الحالة والإحصائيات > العملاء المرتبطين. يتم فتح صفحة العملاء المقترنين:

يتم عرض الحقول التالية في جدول العملاء المقترنين.

· واجهة الشبكة — نقطة الوصول الظاهرية (VAP) التي يرتبط بها العميل.

· المحطة — عنوان MAC الخاص بالعميل اللاسلكي المقترن.

· الحالة — حالة مصادقة 802.11 وارتباطها. يكون هذا موجودا بغض النظر عن نوع التأمين الذي يستخدمه العميل للاتصال بنقطة الوصول.

- مصدق — يوضح هذا الحقل ما إذا كان العميل قد تمت مصادقته بواسطة WAP أم لا.

- مقترن — يوضح هذا الحقل ما إذا كان العميل مقترنا ب SSID الخاص ب WAP أم لا.

· من "المحطة" — عدد الحزم ووحدات البايت التي تم تلقيها من العميل اللاسلكي وعدد الحزم ووحدات البايت التي تم إسقاطها بعد تلقيها.

- الحزم — عدد الحزم المستلمة من العميل اللاسلكي.

- وحدات البايت — عدد وحدات البايت المتلقاة من العميل اللاسلكي.

- عدد الحزم المسقطة — عدد الحزم التي تم إسقاطها.

- وحدات البايت المسقطة — عدد وحدات البايت التي تم إسقاطها.

- يخالف TS الحزم — عدد الحزم المرسلة من محطة عميل إلى WAP التي تتجاوز نطاق ترددي وصلة عادي لم يتم قبول العميل لها.

· إلى المحطة — عدد الحزم ووحدات البايت التي تم إرسالها من نقطة الوصول إلى العميل وعدد الحزم ووحدات البايت التي تم إسقاطها بعد إرسالها.

- الحزم — عدد الحزم المستلمة من WAP.

- وحدات البايت — عدد وحدات البايت المتلقاة من WAP.

- عدد الحزم المسقطة — عدد الحزم التي تم إسقاطها.

- وحدات البايت المسقطة — عدد وحدات البايت التي تم إسقاطها.

- ينتهك TS الحزم — عدد الحزم المرسلة من WAP إلى العميل الذي يتجاوز النطاق الترددي العادي للارتباط البعيد الذي لم يتم قبول WAP له.

· وقت التشغيل — طول الوقت الذي كان العميل اللاسلكي مقترنا فيه لأول مرة بنقطة الوصول.

الخطوة 2. (إختياري) لتحديث الصفحة بالمعلومات الحالية الخاصة بالعملاء المرتبطين، انقر فوق تحديث.