الهدف

تعرض صفحة ملخص النظام في WAP551 و WAP561 المعلومات الأساسية للبرامج والأجهزة. تساعد هذه الصفحة أيضا في عرض المعلومات الأساسية حول الخدمات التي تشغلها نقطة الوصول والبروتوكول الذي تستخدمه الخدمة على WAP551 و WAP561.

تساعد هذه المقالة في عرض حالة ملخص النظام وحالة إحصائيات الشبكة على نقاط وصول Cisco WAP551 و WAP561.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· WAP551

· WAP561

إصدار البرامج

· الإصدار v1.0.4.2

حالة ملخص النظام

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر الحالة والإحصائيات > ملخص النظام. يتم فتح صفحة ملخص النظام:

يتم عرض المعلومات التالية ضمن منطقة ملخص النظام:

· PID VID — يعرض معرف المنتج (PID) ومعرف الإصدار (VID) لنقطة الوصول.

· الرقم التسلسلي — يعرض الرقم التسلسلي لنقطة الوصول.

· عنوان MAC الأساسي — يعرض عنوان MAC لنقطة الوصول.

· إصدار البرنامج الثابت (الصورة النشطة) — يعرض إصدار البرنامج الثابت المستخدم حاليا على نقطة الوصول.

ملاحظة: يحتفظ WAP551 و WAP561 بصورتين للبرنامج الثابت. واحد من هذا نشط في كل مرة. إذا فشل واحد نشط أثناء التمهيد، فإن الصورة الأخرى يتم تحميلها وتصبح نشطة.

· المجموع الاختباري للبرنامج الثابت MD5 (الصورة النشطة) — يعرض المجموع الاختباري لملخص الرسالة 5 (MD5) للبرنامج الثابت المستخدم حاليا. المجموع الاختباري هذا هو قيمة التجزئة التي يتم إنشاؤها بعد انتهاء ترقية البرنامج الثابت. يتم إنشاء هذا للتحقق من قيمة تجزئة المجموع الاختباري التي يوفرها موقع الويب الذي تم تنزيل البرامج الثابتة منه. إذا تطابقت قيم التجزئة، فهذا يعني أنه تم تنزيل البرنامج الثابت بنجاح. كما يساعد ذلك على التحقق من سلامة البرامج الثابتة.

· إصدار البرنامج الثابت (غير نشط) — رقم إصدار البرنامج الثابت لصورة النسخ الاحتياطي التي تم حفظها.

· المجموع الاختباري للبرنامج الثابت MD5 (غير نشط) — المجموع الاختباري لصورة النسخ الاحتياطي المحفوظة هو WAP. سيظهر هذا الحقل خطأ! إذا لم يكن هناك صورة نسخ إحتياطي محفوظة على WAP.

· اسم المضيف — يعرض اسم المضيف المعين للجهاز.

· وقت عمل النظام — يعرض الوقت بالأيام والساعات والدقائق كانت نقطة الوصول تعمل بشكل مستمر منذ آخر إعادة تشغيل.

· وقت النظام — يعرض وقت النظام الحالي.

حالة إحصائيات الشبكة

تساعد صفحة ملخص النظام في عرض جدول خدمة TCP/UDP الذي يوضح إحصائيات الشبكة:

يعرض جدول خدمة TCP/UDP بعض المعلومات الأساسية حول البروتوكولات والخدمات التي تعمل على WAP. يحتوي الجدول على الحقول التالية:

· الخدمة — اسم الخدمة التي يتم عرض المعلومات الخاصة بها

· البروتوكول — بروتوكول طبقة النقل الذي تستخدمه الخدمة.

· عنوان IP المحلي — عنوان IP للجهاز البعيد الذي تتصل به الخدمة هذا WAP. الكل يوضح أن أي عنوان IP على الجهاز يمكن أن يستخدم هذه الخدمة.

· المنفذ المحلي — يتم تعيين رقم منفذ WAP للخدمة.

· عنوان IP البعيد — يعرض عنوان IP للمضيف البعيد، إذا كان قيد الاستخدام. تدل القيمة، الكل، على أن جميع البيئات المضيفة البعيدة في تلك الشبكة يمكن أن تستخدم الخدمة.

· المنفذ البعيد — رقم منفذ أي جهاز بعيد في الاتصال بهذه الخدمة.

· حالة الاتصال — الحالة الحالية للخدمة. ل UDP تعرض هذه الحالة فقط كحالة نشطة. ثم يقال إن الدولة قد أنشئت. قد يحتوي بروتوكول TCP على إحدى الحالات التالية:

- الاستماع - في انتظار اكتشاف طلب الاتصال.

- تم إنشاء الاتصال.

- نشط - تم تأسيس الاتصال وعمليات تبادل الحزم قيد التقدم.

- انتظار الوقت — انتظار انتهاء فترة المهلة بعد بدء تسلسل الإغلاق للاتصال.

الخطوة 2. (إختياري) للتحديث إلى الحالة الحالية، انقر فوق تحديث.