الهدف

يستخدم إعداد النقطة المفردة للتحكم في الخدمة اللاسلكية عبر أجهزة متعددة. يستخدم هذا المحول لإنشاء مجموعة من الأجهزة اللاسلكية، وبمجرد إنشاء نظام المجموعة، يمكن لنقاط الوصول اللاسلكية الأخرى الانضمام إلى نظام المجموعة. بعد اكتمال المجموعة، تقوم جميع الأجهزة بمشاركة معلوماتها مثل إعدادات نقاط الوصول الخاصة الظاهرية (VAP) وجودة الخدمة (QoS) والمعلمات اللاسلكية لتقليل التداخل وزيادة النطاق الترددي للشبكة إلى الحد الأقصى.

تعرض صفحة جلسات العمل معلومات العملاء المرتبطين بجهاز WAP. يتم تعريف العملاء بواسطة موقع الجهاز وعنوان MAC للجهاز. تعرض هذه المقالة معلومات العملاء في المجموعة حول نقاط وصول WAP551 و WAP561.

ملاحظة: لتمكين إعداد نقطة واحدة ارجع إلى تكوين إعداد نقطة واحدة على نقاط وصول WAP551 و WAP561.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· WAP551

· WAP561

إصدار البرامج

•1.0.4.2

جلسات إعداد نقطة واحدة

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى أداة تكوين الويب واختر إعداد نقطة واحدة > جلسات العمل. يتم فتح صفحة جلسات العمل:

المعلومات المعروضة هي:

· موقع نقطة الوصول — موقع نقطة الوصول.

· User MAC — عنوان MAC الخاص بالعميل.

· وضع الخمول — مقدار الوقت الذي كان فيه الجهاز غير نشط.

· المعدل (ميجابت في الثانية) — معدل مشاركة المعلومات بين أجهزة WAP.

· الإشارة - قوة الإشارة التي يتلقاها العميل من نقطة الوصول.

· إجمالي Rx — عدد الحزم التي تم تلقيها بواسطة العميل.

· إجمالي Tx — عدد الحزم التي تم إرسالها بواسطة العميل.

· معدل الخطأ — عدد المرات التي تم فيها إسقاط الإطارات عند إرسال البيانات على نقطة الوصول.

الخطوة 2. (إختياري) لعرض معلومات محددة، أختر المعلومات المطلوبة من القائمة المنسدلة "عرض" وانقر فوق انتقال. يتم عرض معلومات العميل.