الهدف

يستخدم إعداد النقطة المفردة للتحكم في الخدمة اللاسلكية عبر أجهزة متعددة. يستخدم هذا المحول لإنشاء مجموعة من الأجهزة اللاسلكية، وبمجرد إنشاء نظام المجموعة، يمكن لنقاط الوصول اللاسلكية الأخرى الانضمام إلى نظام المجموعة. بعد اكتمال المجموعة، تقوم جميع الأجهزة بمشاركة معلوماتها مثل إعدادات نقاط الوصول الخاصة الظاهرية (VAP) وجودة الخدمة (QoS) والمعلمات اللاسلكية لتقليل التداخل وزيادة النطاق الترددي للشبكة إلى الحد الأقصى.

تعرض صفحة جوار اللاسلكي الأجهزة الموجودة ضمن نطاق كل راديو في نظام المجموعة. كما أنه يميز الأجهزة بين أعضاء المجموعة والأعضاء غير المشاركين في المجموعة. يوضح هذا المقال جيران الجهاز في المجموعة في نقاط وصول WAP551 و WAP561.

ملاحظة: لتمكين إعداد نقطة واحدة ارجع إلى تكوين إعداد نقطة واحدة على نقاط وصول WAP551 و WAP561.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· WAP551

· WAP561

إصدار البرامج

•1.0.4.2

الحي اللاسلكي

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى أداة تكوين الويب واختر إعداد نقطة واحدة > جوار لاسلكي. تظهر صفحة الجوار اللاسلكي:

الخطوة 2. انقر زر الخيار المرغوب في حقل عرض نقاط الوصول المجاورة. الخيارات هي:

· في المجموعة - فقط الدول المجاورة الأعضاء في المجموعة.

· ليس في المجموعة - الدول المجاورة التي ليست أعضاء في المجموعة.

· كلاهما - جميع جيران جهاز WAP.

يتم عرض المعلومات التالية:

· المجموعة — عنوان IP وعناوين MAC لجميع أجهزة WAP المجمعة معا.

· الجيران - جيران الجهاز.

ملاحظة: تشير الأرقام الموجودة في الزاوية اليمنى من المربعات الملونة إلى قوة إشارة الجار.

يظهر جدول مفاتيح اللون قوة الإشارة لكل واحد من الجيران. يحدد النطاق (٪) قوة الإشارة لجميع الشبكات اللاسلكية المجاورة.

الخطوة 3. (إختياري) لعرض الجيران الجدد، انقر فوق تحديث.