الهدف

تسمح البوابة المقيدة للمسؤول بحظر العملاء المتصلين بشبكة WAP. يرى العملاء صفحة ويب خاصة لأغراض المصادقة قبل السماح لهم باستخدام الإنترنت بشكل طبيعي. يتم إجراء التحقق من صحة المدخل المقيد لكل من الضيوف والمستخدمين المعتمدين. تستخدم البوابة المقيدة مستعرض الويب وتحوله إلى جهاز مصادقة. تستخدم البوابات المقيدة خصيصا في العديد من نقاط Wi-Fi الساخنة لإجبار المستخدمين على الوصول إلى الإنترنت.

توجه هذه المقالة حول كيفية عرض العملاء الذين تمت مصادقتهم بشكل فشل على المدخل الساري (CP) على نقاط وصول WAP551 و WAP561.

ملاحظة: لمعرفة العملاء الذين تمت مصادقتهم بواسطة بوابة أسيرة ارجع إلى المقالة، اعرض العملاء المصادق عليهم في البوابة الأسيرة على نقاط وصول WAP551 و WAP561.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· WAP551

· WAP561

إصدار البرامج

•1.0.4.2

فشل عملاء المصادقة

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب لاختيار البوابة المقيدة> عملاء المصادقة الفاشلة. تظهر صفحة عملاء المصادقة الفاشلة.

في عملاء المصادقة الفاشلين، تتوفر هذه المعلومات:

· إجمالي عدد العملاء الذين تم مصادقتهم مع الفشل — يعرض عدد العملاء الذين فشلوا في الحصول على المصادقة.

· عنوان MAC — يعرض عنوان MAC لعميل المصادقة الفاشل.

· عنوان IP — يعرض عنوان IP الخاص بعميل المصادقة الفاشل.

· اسم المستخدم — يعرض اسم مستخدم المدخل الساري لعملاء المصادقة الفاشلة.

· التحقق — يعرض الطريقة التي حاول العميل المصادقة عليها بها على البوابة "المقيد". لديه هذه القيم:

- Guest — لا يتطلب المستخدم المصادقة.

- محلي — يستعمل جهاز WAP قاعدة بيانات محلية لمصادقة المستخدمين.

- RADIUS — يستخدم جهاز WAP خادم RADIUS عن بعد لمصادقة المستخدمين.

· معرف نقطة الوصول الظاهرية (VAP) — يعرض نقطة الوصول الظاهرية التي يكون العميل مقترنا بها.

· معرف الراديو — يعرض رقم تعريف الراديو.

· معرف البوابة المقيدة — يعرض مثيل البوابة المقيدة التي يقترن بها العميل.

· وقت الفشل — يعرض ختم الوقت الذي يظهر وقت فشل المصادقة.

الخطوة 2 (اختيارية). للحصول على أحدث البيانات، انقر فوق تحديث.