المحتويات

المقدمة

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

حدود خطأ البت

كافيتس

المقدمة

يوضح هذا المستند أسباب تعطل منفذ قناة ليفية (FC) على محول مدير متعدد الطبقات (MDS) أو محول Nexus قادر على القنوات الليفية بسبب "تعطيل الخطأ - معدل خطأ البت مرتفع جدا".

يمكن العثور على وصف تفصيلي لحالات "تعطيل الخطأ" هنا:

أستكشاف أخطاء منافذ القناة الليفية وإصلاحها

التحقق من الصحة

الخطوة 1. أستخدم الأمر show interface للتحقق من أن المحول كشف عن مشكلة وقام بتعطيل المنفذ.

دققت ErrDisable دولة يستعمل ال CLI:

show interface

FC3/1 معطل (خطأ معطل - معدل خطأ البت مرتفع جدا)

الخطوة 2. أستخدم الأمر show interface fcX/Y Transceiver detail لعرض المعلومات حول مستويات الإشارة على جهاز الإرسال والاستقبال صغير الحجم القابل للتوصيل (SFP).

إذا كان المنفذ معطلا حاليا، فقد تحتاج إلى عرضه أولا:

switch# config ; interface fc3/1 ; no shut ; sh interface fc3/1 transceiver detail

fc3/1 sfp is present

Name is CISCO-AVAGO

Manufacturer's part number is SFBR-5780APZ-CS2

Revision is G2.3

Serial number is AGD16348ETR

Cisco part number is 10-2418-01

Cisco pid is DS-SFP-FC8G-SW

FC Transmitter type is short wave laser w/o OFC (SN)

FC Transmitter supports short distance link length

Transmission medium is multimode laser with 62.5 um aperture (M6)

Supported speeds are - Min speed: 2000 Mb/s, Max speed: 8000 Mb/s

Nominal bit rate is 8500 Mb/s

Link length supported for 50/125um OM2 fiber is 50 m

Link length supported for 62.5/125um fiber is 21 m

Link length supported for 50/125um OM3 fiber is 150 m

Cisco extended id is unknown (0x0)

No tx fault, no rx loss, in sync state, diagnostic monitoring type is 0x68

SFP Diagnostics Information:

----------------------------------------------------------------------------

Alarms                  Warnings

High        Low         High          Low

----------------------------------------------------------------------------

Temperature  27.73 C         75.00 C     -5.00 C     70.00 C        0.00 C

Voltage       3.30 V          3.63 V      2.97 V      3.46 V        3.13 V

Current       6.14 mA        10.50 mA     2.00 mA    10.50 mA       2.00 mA

Tx Power     -2.52 dBm        1.70 dBm  -14.00 dBm   -1.30 dBm    -10.00 dBm

Rx Power     -2.81 dBm        3.00 dBm  -17.30 dBm    0.00 dBm    -13.30 dBm

Transmit Fault Count = 0

----------------------------------------------------------------------------

Note: ++  high-alarm; +  high-warning; --  low-alarm; -  low-warning

switch#

أعلاه يشير إلى أن مستويات الإشارة تقع ضمن المواصفات.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يمكن العثور على وصف لحالات "تعطيل الخطأ" هنا:

عتبة خطأ البت

حدود خطأ البت

يتم إستخدام عتبة معدل خطأ البت (BER) من قبل محول لاكتشاف معدل خطأ متزايد قبل أن يؤثر انخفاض الأداء على حركة مرور البيانات بشكل خطير.

تحدث أخطاء البت بسبب هذه الأسباب:

- كبل معيب أو سيئ.

- GBIC خاطئ أو سيئ أو SFP.

- تم تحديد GBIC أو SFP لتشغيلها على 1 Gbps ولكنها تستخدم على 2 Gbps.

- تم تحديد GBIC أو SFP لتشغيله على 2 Gbps ولكنه يستخدم على 4 Gbps.

- يتم إستخدام كبل النقل القصير للحمل الطويل أو كبل النقل الطويل للحمل القصير.

- فقدان مزامنة مؤقت.

- ينتهي اتصال الكبل غير المحكم عند أحد الطرفي أو كليهما.

- GBIC غير صحيح أو SFP توصيل عند نهاية أو كلا.

يتم اكتشاف حد BER عندما يحدث 15 انفجار خطأ في فترة 5 دقائق. بشكل افتراضي، يعجز المفتاح الواجهة عندما يتم الوصول إلى الحد الفاصل. أستخدم تسلسل الأوامر shutdown وno shutdown لإعادة تمكين الواجهة.

يمكنك إستبعاد المعدات المادية المعيبة من خلال إستبدال الكبلات/الأنظمة الطرفية ودوائر GBIC/SFPs وكذلك من خلال لوحة تصحيح التمرير خطوة بخطوة في كل مرة.

يمكنك تكوين المحول لعدم تعطيل واجهة عند تجاوز الحد. بشكل افتراضي، تقوم العتبة بتعطيل الواجهة.

لا يوجد أخطاء بت تجاهل Switchport

ملاحظة: لا يستحسن ترك الإعداد أعلاه في وضع غير محدد، بل لاستخدامه أثناء جلسات أستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

ملاحظة: بغض النظر عن إعداد الأمر switchport ignore bit-errors، يقوم المحول بإنشاء رسالة syslog عند تجاوز حد BER.

كما تقوم عملية CreditMon بمراقبة أخطاء البت.

show process creditmon credit-loss-event-history

بالنسبة إلى N5K و N6K، فإن الأمر

show platform software fcpc event-history errors

Event:E_DEBUG, length:102, at 571407 usecs after Tue Jan  5 05:33:02 2016

[102] CREDITMON_EVENT_ERR_COUNT, if_index 1105000: cur=0x2acfd01e76de prev=0x2acfd01e76dd ocurances=3

ما إن عينت المشكلة جهاز يتلقى يكون وعالجت، ما من إيقاف عمل من القارن أمكن طلبت أن يجلب الميناء فوق وينبغي أن لا يرى البت خطأ بعد ذلك.

كافيتس

مدرك من هذا إثنان عيب أن يعجز الميناء/s عندما 15 أنشوطة من بت خطأ يقع في غضون 5 ساعات بدلا من 5 دقائق.

إنها لا تزال قضية طبقة مادية ويجب معالجتها.

تم تعطيل واجهة القناة الليفية بسبب 'معدل خطأ البت مرتفع جدا' عندما يكون المعدل منخفضا

Nexus: Cisco BugID CSCux76712

MDS: Cisco BugID CSCuo56792