المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

معلومات أساسية

إجراء الاسترداد

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا وثيقة الكلمة إستعادة إجراء ل ال cisco مادة حفازة طبقة 2 و cisco مادة حفازة طبقة 3 ثابت تشكيل مفتاح.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

يستند هذا وثيقة إلى المحولات 2900xl/3500xl، 2940، 2950/2955، 2960، 2970، 3550، 3560، و 3750 sery.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

معلومات أساسية

يصف هذا وثيقة الكلمة إستعادة إجراء ل ال cisco مادة حفازة طبقة 2 ثابت تشكيل مفتاح 2900xl/3500xl، 2940، 2950/2955، 2960، و 2970 sery، as well as ال cisco مادة حفازة طبقة 3 ثابت تشكيل مفتاح 3550، 3560، و 3750 sery.

إجراء الاسترداد

لاسترداد كلمة المرور:

1. قم بإرفاق وحدة طرفية أو جهاز كمبيوتر شخصي بمحاكاة طرفية (على سبيل المثال، Hyper Terminal) بمنفذ وحدة التحكم في المحول.

أستخدم إعدادات المحطة الطرفية التالية:

- وحدات بت في الثانية (بود): 9600

- وحدات بت البيانات: 8

- التماثل: بلا

- وحدات بت الإيقاف: 1

- التحكم في التدفق: Xon/Xoff

ملاحظة: للحصول على معلومات إضافية حول توصيل كبلات وحدة طرفية بمنفذ وحدة التحكم وتوصيلها به، ارجع إلى توصيل وحدة طرفية بمنفذ وحدة التحكم على محولات Catalyst.

2. افصل كابل الطاقة.

3. قم بتشغيل المحول وجلبه إلى المحول: رسالة حث:

بالنسبة للمحولات من السلسلة 2900XL و 3500XL و 2940 و 2950 و 2960 و 2970 و 3550 و 3560 و 3750، قم بإجراء هذا:

ابق زر الوضع الموجود على الجانب الأيسر من اللوحة الأمامية مضغوطا، بينما تقوم بإعادة توصيل كبل الطاقة بالمحول.

سلسلة المحولات Catalyst

إجراء تحرير زر وضع وسلوك مؤشر LED

2900xl و 3500xl و 3550

أترك زر "الوضع" عند خروج مؤشر LED overPort1.

2940، 2950 م

اطلق زر الوضع بعد 5 ثوان تقريبا عندما ينطفئ مصباح الحالة (STAT). عندما تترك زر Mode (الحالة)، فإن الSystled يومض كهرماني.

2960، 2970 م

أترك زر "الحالة" عندما يعمل النظام على ضبط كهرماني ثم يتحول إلى اللون الأخضر الثابت. عندما تترك زر Mode (وضع)، فإن الSystled يومض باللون الأخضر.

3560، 3750 ه

أترك زر "الحالة" بعد مرور 15 ثانية تقريبا عندما يتحول مؤشر SYST إلى أخضر صلب. عندما تترك زر Mode (الوضع)، يومض SYST LED باللون الأخضر.

ملاحظة: يمكن أن يختلف موضع مؤشر LED إختلافا طفيفا بناء على النموذج.

Catalyst 3524XL

Catalyst 3524XL

Catalyst 2950-24

Catalyst 2950-24

بالنسبة للمحولات من السلسلة 2955 فقط:

المادة حفازة 2955 sery لا يستعمل مفتاح وضع خارجي زر ل كلمة إستعادة. وبدلا من ذلك، تستخدم أداة تحميل تحميل تحميل تحميل المحول اكتشاف مفتاح الإيقاف المؤقت لإيقاف تسلسل التمهيد التلقائي لأغراض إسترداد كلمة المرور. يتم تحديد تسلسل الفاصل بواسطة التطبيق الطرفي ونظام التشغيل المستخدم. يستخدم HyperTerm الذي يتم تشغيله على Windows 2000 Ctrl + Break . على محطة عمل تعمل بنظام UNIX، Ctrl-C هو مفتاح الإيقاف المؤقت. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى مجموعات تسلسل مفاتيح Break القياسية أثناء إسترداد كلمة المرور.

يستخدم المثال التالي HyperTerm للتقسيم إلى محول: الوضع على 2955.

C2955 Boot Loader (C2955-HBOOT-M) Version 12.1(0.0.514), CISCO DEVELOPMENT TEST

VERSION

Compiled Fri 13-Dec-02 17:38 by madison

WS-C2955T-12 starting...

Base ethernet MAC Address: 00:0b:be:b6:ee:00

Xmodem file system is available.

Initializing Flash...

flashfs[0]: 19 files, 2 directories

flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories

flashfs[0]: Total bytes: 7741440

flashfs[0]: Bytes used: 4510720

flashfs[0]: Bytes available: 3230720

flashfs[0]: flashfs fsck took 7 seconds.

...done initializing flash.

Boot Sector Filesystem (bs:) installed, fsid: 3

Parameter Block Filesystem (pb:) installed, fsid: 4

*** The system will autoboot in 15 seconds ***

Send break character to prevent autobooting.

!--- Wait until you see this message before !--- you issue the break sequence.

!--- Ctrl+Break is entered using Hyperterm.

The system has been interrupted prior to initializing the flash file system to finish

loading the operating system software:

flash_init

load_helper

boot

switch:

4. قم بإصدار الأمر flash_init.

switch: flash_init

Initializing Flash...

flashfs[0]: 143 files, 4 directories

flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories

flashfs[0]: Total bytes: 3612672

flashfs[0]: Bytes used: 2729472

flashfs[0]: Bytes available: 883200

flashfs[0]: flashfs fsck took 86 seconds

....done Initializing Flash.

Boot Sector Filesystem (bs:) installed, fsid: 3

Parameter Block Filesystem (pb:) installed, fsid: 4

switch:

!--- This output is from a 2900XL switch. Output from

!--- other switches will vary slightly.

5. قم بإصدار الأمر theload_helper.

switch: load_helper

switch:

6. قم بإصدار الأمر dir flash: Command.

ملاحظة: تأكد من كتابة علامة نقطتين (:) بعد ذاكرة Dir flash.

يتم عرض نظام ملف المحول:

switch: dir flash:

Directory of flash:/

2    -rwx  1803357   <date>               c3500xl-c3h2s-mz.120-5.WC7.bin

!--- This is the current version of software.

4    -rwx  1131      <date>               config.text

!--- This is the configuration file.

5    -rwx  109       <date>               info

6    -rwx  389       <date>               env_vars

7    drwx  640       <date>               html

18   -rwx  109       <date>               info.ver

403968 bytes available (3208704 bytes used)

switch:

!--- This output is from a 3500XL switch. Output from

!--- other switches will vary slightly.

1. اكتب reset:flash:config.text flash:config.old لإعادة تسمية ملف التكوين.

switch: rename flash:config.text flash:config.old

switch:

!--- The config.text file contains the password

!--- definition.

2. قم بإصدار الأمر boot لتمهيد النظام.

switch: boot

Loading "flash:c3500xl-c3h2s-mz.120-5.WC7.bin"...###############################

################################################################################

######################################################################

File "flash:c3500xl-c3h2s-mz.120-5.WC7.bin" uncompressed and installed, entry po

int: 0x3000

executing...

!--- Output suppressed.

!--- This output is from a 3500XL switch. Output from other switches

!--- will vary slightly.

3. أدخل n" في المطالبة بإجهاض مربع حوار التكوين الأولي.

--- System Configuration Dialog ---

At any point you can enter a question mark '?' for help.

Use ctrl-c to abort configuration dialog at any prompt.

Default settings are in square brackets '[]'.

Continue with configuration dialog? [yes/no]: n

!--- Type "n" for no.

Press RETURN to get started.

!--- Press Return or Enter.

Switch>

!--- The Switch> prompt is displayed.

4. في نافذة مطالبة المحول، اكتب en لإدخال وضع التمكين.

Switch>en

Switch#

5. اكتب reset flash:config.old flash:config.text لإعادة تسمية ملف التكوين باسم أصله.

Switch#rename flash:config.old flash:config.text

Destination filename [config.text]

!--- Press Return or Enter.

Switch#

6. انسخ ملف التكوين في الذاكرة.

Switch#copy flash:config.text system:running-config

Destination filename [running-config]?

!--- Press Return or Enter.

1131 bytes copied in 0.760 secs

Sw1#

تمت إعادة تحميل ملف التكوين الآن.

7. الكتابة فوق كلمات المرور الحالية التي لا تعرفها. أختر كلمة مرور قوية بحرف كبير واحد على الأقل ورقم واحد وحرف خاص واحد.

ملاحظة: الكتابة فوق كلمات المرور الضرورية. لا تحتاج إلى الكتابة فوق جميع كلمات المرور المذكورة.

Sw1#configure terminal

!--- To overwrite existing secret password

Sw1(config)#enable secret

!--- To overwrite existing enable password

Sw1(config)#enable password

!--- To overwrite existing vty password

Sw1(config)#line vty 0 15

Sw1(config-line)#password

Sw1(config-line)#login

!--- To overwrite existing console password

Sw1(config-line)#line con 0

Sw1(config-line)#password

8. اكتب التكوين الجاري تشغيله إلى ملف التكوين باستخدام الأمر write memory.

Sw1#write memory

Building configuration...

[OK]

Sw1#

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والتنزيلات من Cisco