المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

تثبيت

إزالة التثبيت

نقل

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

أوامر استكشاف الأخطاء وإصلاحها

التغييرات في التراخيص بين الإصدارات

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند عمليات الترخيص التالية:

- تثبيت

- إزالة التثبيت

- نقل

- التحقق من الصحة

- استكشاف الأخطاء وإصلاحها

كما يحتوي هذا المستند على معلومات حول التغييرات في التراخيص بين الإصدارات والروابط لأدلة التكوين.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

تثبيت

في هذا القسم، تقدم لك معلومات لتثبيت ترخيص Nexus 1000V.

يوضح هذا الفيديو كيفية تثبيت ترخيص Nexus 1000V.

دخلت in order to ركبت Nexus 1000V ترخيص، هذا أمر:

n1000v#install license bootflash:license_file.lic

Installing license ..done

n1000v#show license file license_file.lic

SERVER this_host ANY

VENDOR cisco

INCREMENT NEXUS1000V_LAN_SERVICES_PKG cisco 1.0 permanent 10 \

HOSTID=VDH=1575337335122974806 \

NOTICE="<LicFileID>license_file.lic</LicFileID><LicLineID>0</LicLineID> \

<PAK>PAK12345678</PAK>" SIGN=3AF5C2D26E1A

n1000v#show license usage NEXUS1000V_LAN_SERVICES_PKG

----------------------------------------

Feature Usage Info

----------------------------------------

Installed Licenses : 10

Default Eval Licenses : 0

Max Overdraft Licenses : 16

Installed Licenses in Use : 4

Overdraft Licenses in Use : 0

Default Eval Lic in Use : 0

Default Eval days left : 0

Licenses Available : 22

Shortest Expiry : Never

----------------------------------------

Application

----------------------------------------

VEM 3 - Socket 1

VEM 4 - Socket 1

VEM 4 - Socket 2

VEM 5 - Socket 1

----------------------------------------

إزالة التثبيت

لإزالة تثبيت ترخيص Nexus 1000V، أدخل الأوامر التالية:

n1000v#show license brief

Enterprise.lic

n1000v#show license usage NEXUS1000V_LAN_SERVICES_PKG

----------------------------------------

Feature Usage Info

----------------------------------------

Installed Licenses : 29

Default Eval Licenses : 0

Max Overdraft Licenses : 16

Installed Licenses in Use : 2

Overdraft Licenses in Use : 0

Default Eval Lic in Use : 0

Default Eval days left : 0

Licenses Available : 43

Shortest Expiry : 01 Jul 2011

----------------------------------------

Application

----------------------------------------

VEM 5 - Socket 1

VEM 5 - Socket 2

----------------------------------------

n1000v#svs license transfer src-vem 3 license_pool

n1000v#clear license Enterprise.lic

Clearing license Enterprise.lic:

SERVER this_host ANY

VENDOR cisco

Do you want to continue? (y/n) y

Clearing license ..done

n1000v(config)#copy running-config startup-config

نقل

كما يمكن نقل التراخيص. راجع هذه المستندات للحصول على مزيد من المعلومات:

- تحويل التراخيص بين VEMs

- تحويل التراخيص إلى تجمع التراخيص

- تحويل التراخيص من تجمع التراخيص إلى VEMs

التحقق من الصحة

استخدم هذا القسم لتأكيد عمل التكوين بشكل صحيح.

تدعم أداة مترجم الإخراج (للعملاءالمسجلين فقط) بعض أوامر show. استخدم أداة مترجم الإخراج (OIT) لعرض تحليل مُخرَج الأمر show .

دخلت in order to دققت ترخيص، هذا أمر:

n1000v#show license file eval.lic

SERVER this_host ANY

VENDOR cisco

INCREMENT NEXUS1000V_LAN_SERVICES_PKG cisco 1.0 1-dec-2010 16 \

HOSTID=VDH=0871396331270074457 \

NOTICE="<LicFileID>eval.lic</LicFileID><LicLineID>0</LicLineID> \

<PAK>dummyPak</PAK>" SIGN=E08A38544DBE

n1000v#show license file Enterprise.lic

SERVER this_host ANY

VENDOR cisco

INCREMENT NEXUS1000V_LAN_SERVICES_PKG cisco 1.0 permanent 16 \

HOSTID=VDH=0871396331270074457 \

NOTICE="<LicFileID>Enterprise.lic</LicFileID><LicLineID>0</LicLineID> \

<PAK>dummyPak</PAK>" SIGN=E08A38544DBE

n1000v#show license usage

Feature                      Ins  Lic     Status   Expiry Date    Comments

Count

----------------------------------------------------------------------------

NEXUS_VSN_SERVICES_PKG        No    0   Unused             -

NEXUS1000V_LAN_SERVICES_PKG   No    1   In use     None    -

----------------------------------------------------------------------------

n1000v#show license usage NEXUS1000V_LAN_SERVICES_PKG

----------------------------------------

Feature Usage Info

----------------------------------------

Installed Licenses : 29

Default Eval Licenses : 0

Max Overdraft Licenses : 16

Installed Licenses in Use : 2

Overdraft Licenses in Use : 0

Default Eval Lic in Use : 0

Default Eval days left : 0

Licenses Available : 43

Shortest Expiry : 01 Jul 2011

----------------------------------------

Application

----------------------------------------

VEM 5 - Socket 1

VEM 5 - Socket 2

----------------------------------------

n1000v#show module vem license-info

Licenses are Sticky

Mod  Socket Count License Usage Count License Version  License Status

---  ------------ ------------------- ---------------  --------------

3    2            2                   1.0              licensed

4    2            2                   1.0              licensed

n1000v#show module vem 3 license-info

Licenses are Sticky

Mod  Socket Count License Usage Count License Version  License Status

---  ------------ ------------------- ---------------  --------------

3    2            2                   1.0              licensed

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

أستخدم هذا القسم لاستكشاف أخطاء التكوين وإصلاحها.

أوامر استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تدعم أداة مترجم الإخراج (للعملاءالمسجلين فقط) بعض أوامر show. استخدم أداة مترجم الإخراج (OIT) لعرض تحليل مُخرَج الأمر show .

ملاحظة: ارجع إلى معلومات مهمة حول أوامر التصحيح قبل إستخدام أوامر debug.

n1000v#show module

Mod  Ports  Module-Type                      Model              Status

--  -----  -------------------------------- ------------------ ------------

1    0      Virtual Supervisor Module        Nexus1000V         active *

5    248    Virtual Ethernet Module          NA                 unlicensed

Mod  Sw               Hw

--  ---------------  ------

1    4.0(4)SV1(1)     0.0

5    4.0(4)SV1(1)     0.4

Mod  MAC-Address(es)                         Serial-Num

--  --------------------------------------  ----------

1    00-19-07-6c-5a-a8 to 00-19-07-6c-62-a8  NA

5    02-00-0c-00-05-00 to 02-00-0c-00-05-80  NA

Mod  Server-IP        Server-UUID                           Server-Name

--  ---------------  ------------------------------------  --------------------

1    172.23.232.140   NA                                    NA

5    172.23.233.100   33393935-3234-5553-4539-30364e345630  172.23.233.100

n1000v#show module vem license-info

Licenses are Sticky

Mod   Socket Count   License Usage Count   License Version   License Status

---   ------------   -------------------   ---------------   --------------

3     2              -                     -                 unlicensed

n1000v# show license usage

Feature                      Ins  Lic   Status   Expiry Date   Comments

Count

--------------------------------------------------------------------------------

NEXUS_VSG_SERVICES_PKG        No    0   Unused             -

NEXUS1000V_LAN_SERVICES_PKG   Yes   16  In use   Never     -

--------------------------------------------------------------------------------

n1000v#show license usage NEXUS1000V_LAN_SERVICES_PKG

--------------------------------------

Feature Usage Info

--------------------------------------

Installed Licenses :    10

Eval Licenses :   0

Max Overdraft Licenses :    16

Installed Licenses in Use :    4

Overdraft Licenses in Use :    0

Eval Licenses in Use :    0

Licenses Available :   22

--------------------------------------

Application

--------------------------------------

VEM 3 - Socket 1

VEM 3 - Socket 2

VEM 4 - Socket 1

VEM 4 - Socket 2

--------------------------------------

n1000v#show int veth1

Vethernet1 is down (VEM Unlicensed)

Port description is VM-Pri, Network Adapter 1

Hardware is Virtual, address is 0050.56b7.1c7b

Owner is VM "VM-Pri", adapter is Network Adapter 1

Active on module 5

VMware DVS port 32

Port-Profile is dhcp-profile

Port mode is access

Rx

5002 Input Packets 4008 Unicast Packets

85 Multicast Packets 909 Broadcast Packets

846478 Bytes

Tx

608046 Output Packets 17129 Unicast Packets

502543 Multicast Packets 88374 Broadcast Packets 0 Flood Packets

38144480 Bytes

20 Input Packet Drops 0 Output Packet Drops

n1000v#show license host-id

License hostid: VDH=8449368321243879080

n1000v#show license file sample.lic

sample.lic:

SERVER this_host ANY

VENDOR cisco

INCREMENT NEXUS1000V_LAN_SERVICES_PKG cisco 1.0 permanent 16 \

HOSTID=VDH=8449368321243879080 \

NOTICE="<LicFileID>sample.lic</LicFileID><LicLineID>0</LicLineID> \

<PAK>dummyPak</PAK>" SIGN=34FCB2B24AE8

n1000v#show license brief

license_file.lic

التغييرات في التراخيص بين الإصدارات

معلومات جديدة ومتغيرة في الإصدار 4.2(1)SV1(5.1)

لم تتم إضافة معلومات جديدة إلى دليل تكوين ترخيص Cisco Nexus 1000V 4.2(1)SV1(5.1).

معلومات جديدة ومتغيرة في الإصدار 4.2(1)SV1(4a)

- لم تعد واجهات vEthernet interfacevEthernet معطلة تماما عند انتهاء صلاحية تراخيصها.

- مراقبة ترخيص usageâيتم إنشاء رسالة نظام كل ساعة تسرد الوحدات النمطية غير المرخصة.

معلومات جديدة ومتغيرة في الإصدار 4.2(1)SV1(4)

- مراقبة الترخيص usageâيتم إنشاء رسالة نظام عند إستخدام تراخيص أكثر من التي تم تثبيتها.

- نقل التراخيص من تجمع التراخيص إلى VEMsaaإضافة أمر SVS License transfer_pool dst-vem module. يقوم هذا الأمر بنقل التراخيص من تجمع التراخيص إلى VEMs.

- عرض معلومات الترخيص تمت إضافة الأمر show module vm license-info للوحدة النمطية. يعرض هذا الأمر وضع الترخيص واستخدام التراخيص بواسطة كل وحدة نمطية.

معلومات جديدة ومتغيرة في الإصدار 4.0(4)SV1(3)

- رخص التقييم(أتم تضمين ما مجموعه 16 ترخيصا للتقييم في صورة البرنامج. يمكن تنزيل تراخيص تقييم إضافية من موقع الويب Cisco.com وتثبيتها بشكل منفصل. تكون تراخيص التقييم الموجودة في برنامج Cisco Nexus 1000V جيدة لمدة 60 يوما. يمكن أن تكون تراخيص التقييم التي تم تنزيلها من موقع الويب Cisco.com ذات مدة مختلفة.

- #عرض تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص يتم تحديث إخراج الأمر show license use package_name لإظهار تاريخ انتهاء صلاحية أقرب ترخيص.

معلومات جديدة ومتغيرة في الإصدار 4.0(4)SV1(2)

- تتوفر تراخيص التقييمEvaluation كجزء من تثبيت البرامج أو ترقيتها. لم يعد هناك حاجة إلى تثبيت ملف ترخيص تقييم منفصل.

- #License statistics يتم تحديث إخراج الأمر show license use package_name لإظهار عدد تراخيص التقييم والتراخيص الدائمة المتوفرة والمثبتة والمستخدمة على VSM.

معلومات ذات صلة

- دليل تكوين ترخيص Cisco Nexus 1000V، الإصدار 4.2(1)SV2(1.1)

- دليل تكوين ترخيص Cisco Nexus 1000V، الإصدار 4.2(1)SV1(5.1)

- دليل تكوين ترخيص Cisco Nexus 1000V، الإصدار 4.2(1) SV1(4a)

- دليل تكوين ترخيص Cisco Nexus 1000V، الإصدار 4.2(1) SV1(4)

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems