المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

معلومات أساسية

فهم الأمر show ntp associations

أمثلة على قيم حقل الوصول

الاختلافات عند تكوينها كأساسي

ما الذي تشير إليه علامة الباوند (#)؟

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا وثيقة كيف أن يستعمل العرض ntp أمر إنتاج أن يحدد إن NTP يعمل بشكل صحيح.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات نصائح Cisco التقنيةللحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

معلومات أساسية

يمكنك إستخدام بروتوكول توقيت الشبكة (NTP) لمزامنة الوقت والساعات عبر إتصالات الشبكة. على موجهات Cisco، يمكنك إستخدام show ntp associations الأمر للاطلاع على حالة أقران NTP.

هناك قدر كبير من المعلومات في الإخراج، والذي يتضمن معلومات فقدان الحزمة. تهدف هذه المعلومات إلى تكميل المعلومات المتاحة في "مرجع أوامر Cisco IOS®".

فهم الأمر show ntp associations

تقوم أولا بفحص مخرجات show ntp associations الأمر ثم تصف المعلومات التي يقدمها هذا الأمر بالتفصيل.

هذا مثال للمخرجات، وتوضيح لحقول مخرجات معينة.

Router#show ntp associations

address            ref clock         st      when    poll   reach   delay   offset    disp

~172.31.32.2       172.31.32.1       5       29      1024   377     4.2     -8.59     1.6

+~192.168.13.33    192.168.1.111     3       69      128    377     4.1     3.48      2.3

*~192.168.13.57    192.168.1.111     3       32      128    377     7.9     11.18     3.6

* primary (synced), # primary (unsynced), + selected, - candidate, ~ configured

يمثل حقل الاستقصاء الفاصل الزمني الاستقصاء (بالثواني) بين حزم إستقصاء NTP. بما أن خادم NTP والعميل تتم مزامنتهما بشكل أفضل (ولا توجد حزم مسقطة)، فإن هذا الرقم يزيد إلى حد أقصى 1024. حقل الإزاحة هو الإزاحة المحسوبة (بالمللي ثانية) بين وقت العميل ووقت الخادم. يعمل العميل على إبطاء سرعة النابض أو زيادة سرعته ليتوافق مع قيمة وقت الخادم. الإزاحة تنخفض باتجاه الصفر مع مرور الوقت. من المحتمل ألا يصل إلى الصفر نظرا لأن تأخير الحزمة بين العميل والخادم غير متماثل تماما. لذلك، لا يمكن لعميل NTP مطابقة ساعته تماما مع الخادم.

في حالة وجود علامة نجمية (*) بجوار نظير تم تكوينه، فحينئذ تتم مزامنتك مع هذا النظير واستخدامهم كساعة أساسية.

ما دام هناك نظير واحد هو الأساسي، فإن كل شيء على ما يرام. ومع ذلك، للتحقق من عمل بروتوكول وقت الشبكة (NTP) بشكل صحيح، انظر إلى القيمة في حقل الوصول.

أمثلة على قيم حقل الوصول

حقل الوصول هو مخزن مؤقت دائري للبت. إنها تعطيك حالة رسائل NTP الثماني الأخيرة (ثماني وحدات بت في ثماني هي 377، لذلك تريد أن ترى قيمة حقل الوصول هي 377).

إذا تم فقدان حزمة إستجابة NTP، يتم تعقب الحزمة المفقودة عبر الفواصل الزمنية لتحديث NTP الثمانية التالية في حقل الوصول.

يقدم هذا الجدول توضيحات لقيم حقل الوصول المحتملة مع فقد حزمة إستجابة NTP كمثال.

قيمة حقل الوصول (المبلغ عنه/بالقيم الثنائية)

الشرح

377 = 1 1 1 1 1 1

الوقت 0: تم تلقي آخر ثمانية استجابات من الخادم.

376 = 1 1 1 1 0

الوقت 1: لم يتم تلقي إستجابة NTP الأخيرة (فقدت في الشبكة).

375 = 1 1 1 1 0 1

الوقت 2: تم تلقي إستجابة NTP الأخيرة.

373 = 1 1 1 0 1

الوقت 3: تم تلقي إستجابة NTP الأخيرة.

367 = 1 1 1 0 1 1

الوقت 4: تم تلقي إستجابة NTP الأخيرة.

357 = 1 1 0 1 1 1

الوقت 5: تم تلقي إستجابة NTP الأخيرة.

337 = 1 0 1 1 1 1

الوقت 6: تم تلقي إستجابة NTP الأخيرة.

277 = 1 0 1 1 1 1

الوقت 7: تم تلقي آخر إستجابة لبروتوكول وقت الشبكة (NTP).

177 = 0 1 1 1 1 1

الوقت 8: تم تلقي إستجابة NTP الأخيرة.

377 = 1 1 1 1 1 1

الوقت 9: تم تلقي إستجابة NTP الأخيرة.

الاختلافات عند تكوينها كأساسي

عندما يستخدم الموجه الساعة الخاصة به كساعة أساسية (باستخدام ntp master الأمر)، يظهر الإخراج من اقترانات show ntp مماثلا لهذا:

address            ref clock     st    when   poll   reach   delay    offset    disp

*~127.127.7.1      127.127.7.1   6     20     64     377     0.0      0.00     0.0

* primary (synced), # primary (unsynced), + selected, - candidate, ~ configured

قيمة الفائدة في حقل الطبقة العليا، وهو أقل من القيمة التي تم تكوينها، ntp basic 7 في هذه الحالة.

يقوم الموجه باستطلاع الساعة الداخلية الخاصة به، ولكن لا يتعذر الوصول إلى الساعة أبدا، ولا يزيد الموجه أبدا من الفاصل الزمني للاستطلاع إلى أكثر من كل 64 ثانية.

ما الذي تشير إليه علامة الباوند (#)؟

تشير علامة رطل (#) المعروضة بجوار نظير تم تكوينه في إخراج show ntp associations الأمر إلى أن الموجه لا يقوم بالمزامنة مع النظير حتى ولو تم تبادل طلب NTP وحزم الاستجابة.

في هذه الحالة، تحقق من إخراج show ntp associations detail الأمر أو تصحيح أخطاء NTP لمعرفة سبب عدم مزامنة الساعات. أستخدم show ntp associations detail الأمر show ntp status and للحصول على معلومات إضافية حول حالة NTP.

أحد الأسباب المحتملة لعلامة الجنيه هو أن ساعة عميل NTP تختلف بأكثر من 4000 ثانية عن ساعة خادم NTP. في موجهات Cisco، يتم إعتبار فرق الوقت الذي يزيد عن 4000 ثانية خارج النطاق ويمنع الموجه من المزامنة مع الخادم. لا ينطبق هذا عند تكوين نظير NTP أولا على موجه Cisco أو في إعادة تحميل. في هذه الحالة، يتم تغيير ساعة عميل NTP (موجه Cisco) لمطابقة ساعة خادم NTP، بغض النظر عن حجم الفرق.

تحقق من المنطقة الزمنية لساعة العميل؛ يتم عرض الوقت المحلي، ولكن توجد قيم الوقت في رسائل NTP في المنطقة الزمنية UTC (GMT).

يمكنك تغيير ساعة العميل يدويا إلى غضون دقائق قليلة من ساعة خادم NTP.

معلومات ذات صلة

- دليل استكشاف أخطاء مشكلات بروتوكول وقت الشبكة (NTP) وإصلاحها وتصحيحها

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems