المحتويات

المقدمة

uBR7200

uBR10K

uBR905

معلومات ذات صلة

المقدمة

يجيب هذا المستند بشكل متكرر على الأسئلة حول موجهات الوصول إلى كبلات Cisco uBR7200، و uBR7100، و uBR10K، و uBR905.

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

uBR7200

س. ما هو الفرق بين بطاقات المودم المتعددة (MC) المدعومة على سلسلة Cisco uBR7200؟

أ. يقارن هذا الجدول بطاقات MC المختلفة المدعومة على سلسلة Cisco uBR7200:

بطاقات مودم الكبل

إذا قمت بتمكين الأمر "show diag"، فستتلقى رقم جزء يبدأ ب:

هل يمكنك طلب هذه البطاقة؟

وحدات IF من الخادم إلى محول صاعد من IF إلى RF بسرعة

طاقة الإخراج في dBmV +/-2dB

uBR-MC11 (FPGA)

800-02455-0x، حيث x = 1، 2، أو 3

لا

44

32

uBR-MC11c

800-04767-01

نعم

44

42

ubr-MC12C

800-04881-01

نعم

44

42

uBR-MC14c

800-04882-01

نعم

44

42

uBR-MC16B

800-03566-0x، حيث x = 3 أو 4

لا

44

32

uBR-MC16c

800-05266-01

نعم

44

42

uBR-MC16E

800-05881-0x، حيث x = 1، 2، 3، أو 4

نعم (باستثناء 800-05881-03)

36.125

40

uBR-MC16S

800-005034-0x، حيث x = 1، 2، أو 3

نعم

44

42

uBR-MC28c

800-06297-0x، حيث x = 1 أو 2

نعم (باستثناء uBR7246)

44

42

uBR-CLK-T1

إذا قمت بتمكين الأمر uBR-7246# show version، فيمكنك تلقي بطاقة الساعة الدولية باستخدام وحدة التحكم T1

نعم

غير متوفر

غير متوفر

uBR10K

س. لماذا تظهر رسالة خطأ ٪PA-3-PACREATE: يتعذر إنشاء برنامج تشغيل لمهايئ المنفذ طراز 585 في الجزء الأول على الموجه Cisco uBR7100 على بدء التشغيل؟

a. لا تدعم صورة أداة تحميل التمهيد مهايئ المنفذ (PA) لإبقاء صورة أداة تحميل التمهيد صغيرة في ذاكرة التمهيد المؤقتة (bootflash). ومع ذلك، تدعم صورة Cisco IOS السلطة الفلسطينية، لذلك تكون رسالة الخطأ هذه غير ذات صلة بمجرد تحميل صورة Cisco IOS.

uBR905

q. ما هو موجه الوصول إلى كابل Cisco uBR905؟

أ. موجه الوصول إلى كبل Cisco uBR905 هو مودم كبل مدمج DOCSIS 1.1 قائم وموجه Cisco IOS. كما يدمج Cisco uBR905 تقنيات الشبكة الخاصة الظاهرية (VPN) رباعية المنافذ لشبكة إيثرنت 10BaseT وجدار الحماية وبروتوكول أمان IP (IPSec) في تصميم مدمج واحد. يحتوي الطراز Cisco uBR905 على أجهزة مخصصة لتحقيق أداء فائق السرعة للشبكة الخاصة الظاهرية (VPN) عبر بروتوكول IPSec.

س. ما هو التطبيق النموذجي لموجه الوصول إلى كابل Cisco uBR905؟

ألف - هناك تطبيق نموذجي واحد للاستخدام في بيئة الأعمال التجارية الصغيرة. يوفر Cisco uBR905 للشركات الصغيرة إمكانية الوصول بسرعة عالية إلى الإنترنت، والأمان، والدعم للأجهزة المتعددة. إذا قمت بدمج برنامج Cisco IOS® ذي الأداء الكامل ومودم الكبل المتوافق مع DOCSIS، فإن Cisco uBR905 يوفر المكاتب الصغيرة مع القدرة على دعم أجهزة IP المتعددة في بيئة شبكة LAN. يمكنك الحصول على فائدة كل من الموجه الموثوق به ومودم كبل عالي الجودة في مربع واحد.

q. لماذا يصنف موجه الوصول إلى الكبل Cisco uBR905 "موجه الوصول إلى الكبل" وليس "مودم كبل"؟

ألف - أصبح مصطلح "مودم الكبل" يعرف فئة المنتج التي تتألف من أجهزة الربط الإلكتروني للمستهلك منخفضة التكلفة. نظرا لأنه يتم تحديد Cisco uBR905 كموجه وصول إلى الكبل، فإن uBR905 ينتمي إلى فئة منتج منفصلة عن أجهزة مودم الكبلات. يخدم Cisco uBR905 شريحة مختلفة من مستخدمي الأعمال. لا يقدر مستخدمو الشركات قيمة الاتصال عالي السرعة فحسب الذي توفره أجهزة مودم الكبلات، ولكن هؤلاء المستخدمين يحتاجون إلى الأمان المحسن وقابلية الإدارة وجودة الخدمة (QoS) التي يوفرها موجه مدمج.

q. ما هي الاختلافات بين موجه وصول الكبل Cisco uBR924 وموجه وصول الكبل Cisco uBR905؟

أ. يعد الطراز Cisco uBR905 تصميما متطورا وليس ثوريا. هذا الموجه مماثل جدا للموجه Cisco uBR924 Cable Access Router الحائز على أبرز الجوائز، ويستخدم الكثير من نفس التقنية. Cisco uBR924 هو أول موجه وصول كبل متوافق مع DOCSIS لدعم الصوت عبر IP (VoIP). ولكن هنالك اختلافان رئيسيان. Cisco uBR905 هو منتج بيانات فقط ولا يحتوي على منافذ الصوت من Cisco uBR924. كما يحتوي Cisco uBR905 على زيادة سرعة الأجهزة لتحسين أداء IPSec VPN.

q. ما هي الاختلافات الأساسية بين السلسلة Cisco CVA120 Series و Cisco uBR900 Series؟

a. توفر Cisco CVA120 sery منفذ إيثرنت واحد ومنفذ USB واحد للبيانات ومنفذي خدمة هاتفية. تقتصر إمكانية البيانات على توجيه IP و Cisco Easy IP، ويتم وضع المحول CVA120 من Cisco في المقام الأول كنظام أساسي مرن لنقل الصوت عبر IP (VoIP). من ناحية أخرى، تدعم منتجات Cisco uBR900 Series مجموعة ثرية من ميزات برنامج Cisco IOS software مثل جدار حماية Cisco IOS وتسريع أجهزة IPSec على بعض الطرز. يتميز Cisco uBR905 و uBR924 بموزع إيثرنت رباعي المنافذ، بينما يدعم uBR914 الواجهة التسلسلية.

q. ما هي مجموعات ميزات البرامج المتوفرة لموجه الوصول إلى الكبل uBR905 من Cisco في أول شحن للعميل (FCS)؟

a. يأتي موجه وصول كبل Cisco uBR905 مع هذه الصورة الأساسية:

- القيمة من بعد — تتضمن بروتوكول IPSec إصدار 56 بت (DES)

بالإضافة إلى ذلك، تتوفر خيارات ترقية البرامج هذه بتكلفة إضافية:

- أداء برنامج TeleMuter — يتضمن بروتوكول IPSec 3DES

- المكتب الصغير ذو القيمة العالية — يتضمن جدار الحماية، بروتوكول IPSec إصدار 56 بت

- مكتب صغير فائق الأداء — يتضمن جدار الحماية و بروتوكول IPSec 3DES

q. ما هي مؤشرات LED الخاصة ب DS و US و DSNR الموجودة في الجزء الأمامي من موجه الوصول إلى كابل Cisco uBR905 وما المعلومات التي توفرها هذه مؤشرات LED؟

أ. توفر هذه مصابيح LED صورة سريعة لحالة التردد اللاسلكي (RF) ل Cisco uBR905. تسهل هذه المصابيح تثبيت مشغلي الكبلات واستكشاف أخطاء التثبيت وإصلاحها. لم يتم العثور على مصابيح LED هذه في العديد من أجهزة CPE الخاصة بمعدات مقدمة العميل للكبلات المنافسة.

يوفر هذا الجدول أوصاف ووظائف للعديد من مصابيح LED:

إقتادتن

الوصف

دالة

موافق

حالة النظام

قيد التشغيل = إيقاف تشغيل النظام = عدم وجود طاقة

قانون مكافحة الإرهاب

نشاط الكبل

الوميض = إيقاف نشاط الكبل = عدم النشاط

كاتف لينك

وصلة كبل

قيد التشغيل = ربط ربط إلى Blink = إنشاء إرتباط إلى موفر الخدمة إيقاف التشغيل = إرتباط إلى أسفل

1،2،3، أو 4

إيثرنت 1 أو 2 أو 3 أو 4

قيد التشغيل = ربط الوميض = إيقاف النشاط = ربط لأسفل

MSG

رسالة

يتم تحديد الاستخدام بواسطة موفر الخدمة

دي إس

مؤشر الدوي الهابط

قيد التشغيل = مؤمن إلى قناة تدفق البيانات من الخادم (من وحدة الاستقبال والبث إلى الكمبيوتر) قيد الإيقاف = غير مؤمن إلى قناة تدفق البيانات من الخادم

الولايات المتحدة

مؤشر LED للتحميل

قيد التشغيل = عدم اكتمال الاتصال على الخادم (من جهاز الكمبيوتر إلى وحدة الاستقبال والبث) = نطاق ثانوي

DSNR

مؤشر LED لنسبة الإشارة إلى الضجيج المتدفق

قيد التشغيل = تلقي إشارة تدفق جيدة = تلقي إشارة تدفق منخفضة

س. هل Cisco uBR905 Cable Router CableLabs معتمد؟

a. نعم، تلقى موجه الوصول إلى كابل Cisco uBR905 شهادة CableLabs.

q. هل هناك إصدار EuroDOCSIS من موجه الوصول إلى كبل Cisco uBR905؟

أ. تم تصميم Cisco uBR905 لقبول مكونات EuroDOCSIS بنفس تصميم uBR905، لذلك من الممكن إنشاء نسخة أوروبية دون جهد كبير. ولكن سوق سندات مقايضة العجز عن سداد الديون الأوروبية لا تزال قيد التطوير، والخدمات من فئة الشركات لا تحتل أولوية قصوى بالنسبة للمشغلين. لا يوجد طلب على هذا المنتج في الوقت الحالي.

س. أين يمكنني العثور على مستند أسئلة متداولة أكثر تفصيلا ل uBR905؟

أ. للحصول على أسئلة متداولة أكثر تفصيلا حول uBR905، ارجع إلى Q & A Cisco uBR905 Cable Access Router.

معلومات ذات صلة

- الدعم الفني - Cisco Systems