المحتويات

المقدمة

ما الذي يمكنني فعله إذا استمر في فقدان الاتصال على أجهزة الكمبيوتر اللاسلكية؟

معلومات ذات صلة

المقدمة

هذه المقالة هي واحدة في سلسلة مقالات للمساعدة في إعداد منتجات Cisco Small Business واستكشاف أخطائها وإصلاحها وصيانتها.

س. ماذا يمكنني أن أفعل إذا إستمريت في فقدان الاتصال على أجهزة الكمبيوتر اللاسلكية؟

ج.

ملاحظة: قبل اتباع الخطوات الواردة في هذه المقالة، تحقق مما إذا كانت أجهزة الكمبيوتر اللاسلكية لديك تحتوي على توصيل ثابت عند التوصيل بشبكات لاسلكية أخرى (نقاط اتصال ساخنة).

قد يرجع انقطاع الاتصال اللاسلكي المتكرر إلى عوامل مختلفة مثل:

1. التداخل اللاسلكي داخل الشبكة.

2. لا تزال الإعدادات اللاسلكية لموجه Linksys مضبوطة على الإعداد الافتراضي.

3. البرامج الثابتة تالفة.

تقليل التداخل اللاسلكي

إذا كنت تعاني من انقطاع متكرر عن الشبكة اللاسلكية، يساعدك هذا على التحقق من العوامل التالية التي قد تؤثر بشكل كبير على إشاراتك اللاسلكية:

- تداخل بتردد 2.4 جيجاهيرتز: قد يكون الموجه لديك يعمل بنفس تردد نظام الهاتف الذي لا سلكي لديك (أو حتى نظام جيرانك) أو الأجهزة الأخرى القريبة. حاول تغيير قناة الموجه إلى 1 أو 11 (القناة الافتراضية هي 6) وإعادة تشغيل أجهزة الكمبيوتر اللاسلكية.

- العوائق المادية: ربما تفقد أجهزة الكمبيوتر اللاسلكية أو الموجه القدرة على الاتصال بسبب العوائق المادية مثل الجدران والأرضيات. حاول نقل المعدات إلى مواقع مختلفة للعثور على إرتباط أفضل.

- موضع الموجه: يقترح Linksys أن تقوم بوضع الموجه بعيدا عن الأرض قدر الإمكان. عند وضع الموجه في موقع مرتفع، أترك مسافة مقدارها قدمان بين رؤوس هوائي الموجه والسقف والجدار. إذا مرت الإشارة عبر طوابق متعددة، ضع الموجه في الطابق العلوي، وفي الأعلى في الغرفة.

- المحيط: إبقاء الموجه بعيدا عن الأجسام المعدنية الكبيرة وكتل المياه (صهاريج الأسماك والحمامات) وأي معدات كهربائية بما في ذلك أجهزة التلفزيون والموجات الدقيقة وأجهزة الراديو، إلخ.

تخصيص الإعدادات اللاسلكية للموجه

قد يؤدي وجود إعدادات لاسلكية افتراضية على موجه Linksys إلى حدوث تعارض مع موجهات Linksys الأخرى داخل نطاق الشبكة لديك. تقترح Linksys تغيير SSID (اسم الشبكة) والقناة اللاسلكية للموجه الخاص بك. قم بتمكين الأمان اللاسلكي للموجه إذا كان ذلك ممكنا.

لتغيير SSID الخاص بالموجه أو اسم الشبكة اللاسلكية، انقر هنا.

لتغيير قناة الموجه، انقر هنا.

لتمكين الأمان اللاسلكي على الموجه، انقر هنا.

ملاحظة: إذا ظل الاتصال اللاسلكي غير مستقر بعد تنفيذ الخطوات أعلاه، فقم بترقية البرامج الثابتة للموجه.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems