المحتويات

المقدمة

كيف يمكنني الوصول إلى بعض المواقع باستخدام موجه Linksys VoIP؟

معلومات ذات صلة

المقدمة

هذه المقالة هي واحدة في سلسلة مقالات للمساعدة في إعداد منتجات Cisco Small Business واستكشاف أخطائها وإصلاحها وصيانتها.

س. كيف يمكنني الوصول إلى بعض مواقع الويب باستخدام موجه VoIP للشركات الصغيرة من Cisco؟

ج.

يرجع عدم القدرة على الوصول إلى بعض مواقع الويب إلى ثلاثة عوامل رئيسية:

1. تم تعيين الأمان على مستعرض الويب إلى مستوى أعلى من اللازم

2. لم يتم تعيين MTU على الموجه بشكل صحيح

3. مواقع ويب مؤمنة

إعدادات أمان أقل على Internet Explorer

الخطوة 1:

انقر نقرا مزدوجا فوق Internet Explorer، ثم انقر فوق أدوات.

الخطوة 2:

حدد خيارات الإنترنت، انقر التأمين > المستوى المخصص. ستظهر نافذة مماثلة للخطوة 3.

الخطوة 3:

تحت قائمة إعادة ضبط إلى المنسدلة، حدد متوسط-منخفض، وانقر موافق.

ملاحظة: إذا لم ينجح ذلك، فقم بتمكين وحدة الحد الأقصى للنقل (MTU) على بوابة ADSL. للحصول على تعليمات، قم بإكمال الخطوات في القسم التالي.

تمكين MTU على موجه VoIP

الخطوة 1:

تحديد الحجم المناسب لوحدة الحد الأقصى للنقل (MTU) لموقع الويب.

الخطوة 2:

الوصول إلى صفحة إعداد الموجه المستندة إلى الويب. للحصول على تعليمات، انقر هنا.

الخطوة 3:

عند ظهور صفحة إعداد الموجه المستندة إلى الويب، ابحث عن MTU وقم بتعيينها على Manual. في حقل الحجم، أدخل قيمة MTU التي حصلت عليها من الخطوة 1.

ملاحظة: فيما يلي أحجام MTU الموصى بها لاتصال DSL والكابلات:

اتصال الكبل: 1500

اتصال PPPoE DSL: 1492

الخطوة 4:

طقطقة .

ملاحظة: إذا لم ينجح ذلك، فأكمل الخطوات الموجودة في القسم التالي لفتح المنافذ على الموجه.

فتح المنافذ للمواقع الآمنة

الخطوة 1:

الوصول إلى صفحة إعداد الموجه المستندة إلى الويب. للحصول على تعليمات، انقر هنا.

الخطوة 2:

عندما تظهر صفحة إعداد الموجه المستندة إلى الويب، انقر فوق التطبيقات والألعاب > إطلاق المنافذ.

الخطوة 3:

تحت تطبيق، اكتب "https"، وفي حقلي النطاق الذي تم تشغيله والنطاق المعاد توجيهه، اكتب "443" (المنفذ الذي يتم إستخدامه من قبل HTTPS).

الخطوة 4:

طقطقة .

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems