المحتويات

المقدمة

كيف يمكنني الوصول إلى مواقع الويب الآمنة باستخدام موجه VoIP للشركات الصغيرة من Cisco؟

معلومات ذات صلة

المقدمة

هذه المقالة هي واحدة في سلسلة مقالات للمساعدة في إعداد منتجات Cisco Small Business واستكشاف أخطائها وإصلاحها وصيانتها.

س. كيف يمكنني الوصول إلى مواقع الويب الآمنة باستخدام موجه VoIP للشركات الصغيرة من Cisco؟

ج.

ملاحظة: عادة ما يرجع ذلك إلى مشكلة في الحد الأقصى لوحدة الإرسال (MTU) وتتطلب بعض المواقع الآمنة فتح المنافذ. لتمكين MTU على الموجه، أكمل الخطوات الواردة في هذا المستند.

EnableMTU على الموجه

الخطوة 1:

تحديد الحجم المناسب لوحدة الحد الأقصى للنقل (MTU) لموقع الويب.

الخطوة 2:

الوصول إلى صفحة إعداد الموجه المستندة إلى الويب. للحصول على تعليمات، انقر هنا.

الخطوة 3:

عند ظهور صفحة إعداد الموجه المستندة إلى الويب، قم بتعيين MTU على يدوي وأدخل قيمة MTU المناسبة في حقل الحجم.

ملاحظة: هذه هي أحجام وحدة الحد الأقصى للنقل (MTU) الموصى بها لاتصال DSL والكابلات:

اتصال الكبل: 1500

اتصال PPPoE DSL: 1492

الخطوة 4:

طقطقة .

ملاحظة: إذا لم ينجح ذلك، افتح المنافذ على الموجه. للحصول على التعليمات، قم بإكمال الخطوات في القسم التالي.

فتح المنافذ للمواقع الآمنة

الخطوة 1:

الوصول إلى صفحة إعداد الموجه المستندة إلى الويب. للحصول على تعليمات، انقر هنا.

الخطوة 2:

عندما تظهر صفحة إعداد الموجه المستندة إلى الويب، انقر فوق علامة التبويب التطبيقات والألعاب > إطلاق المنفذ.

الخطوة 3:

تحت تطبيق، اكتب "https" وفي حقلي النطاق المشغل والنطاق المعاد توجيهه، واكتب "443" (المنفذ الذي يتم إستخدامه من قبل HTTPS).

الخطوة 4:

طقطقة .

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems