المحتويات

المقدمة

كيف يمكنني إدارة الموجه عن بعد؟

معلومات ذات صلة

المقدمة

هذه المقالة هي واحدة في سلسلة مقالات للمساعدة في إعداد منتجات Cisco Small Business واستكشاف أخطائها وإصلاحها وصيانتها.

س. كيف يمكنني إدارة الموجه عن بعد؟

ج.

تسمح لك الإدارة عن بعد بإدارة الموجه من موقع بعيد، عبر الإنترنت. تعد إدارة موجه Cisco Small Business من موقع بعيد مماثلة للوصول إليه محليا. يكمن الاختلاف الرئيسي في، بدلا من كتابة عنوان IP لشبكة LAN الخاصة بالموجه في شريط عناوين مستعرض الويب، يجب عليك كتابة عنوان IP الخاص بالموجه عبر الإنترنت.

لتمكين الإدارة عن بعد على موجه Cisco Small Business، أكمل الخطوات التالية:

1. تمكين الإدارة عن بعد على موجه Cisco Small Business

2. تحقق من عنوان Internet IP الخاص بموجه Cisco Small Business

3. إدارة موجه Cisco Small Business من موقع بعيد

ملاحظة: قبل المتابعة، تأكد من تكوين الموجه ومن إمكانية اتصال أجهزة الكمبيوتر الخاصة بك بالإنترنت عند الاتصال به. لتمكين الإدارة عن بعد، أكمل الخطوات الموضحة في هذا المستند.

تمكين الإدارة عن بعد على موجه Cisco Small Business

ملاحظة: عند تمكين ميزة الإدارة عن بعد، سيكون بإمكان أي شخص يعرف عنوان IP الخاص بالموجه على الإنترنت وكلمة المرور تغيير إعدادات الموجه.

الخطوة 1:

الوصول إلى صفحة إعداد الموجه المستندة إلى الويب. للحصول على تعليمات، انقر هنا.

الخطوة 2:

عند فتح صفحة إعداد الموجه المستندة إلى الويب، انقر فوق إدارة.

الخطوة 3:

قم بتغيير كلمة مرور الموجه للحصول على أمان إضافي. للحصول على تعليمات، انقر هنا.

الخطوة 4:

ابحث عن الوصول إلى الموجه البعيد، وقم بتعيين ويب إلى ممكن، واترك منفذ الإدارة إلى "8080" في الحقل المتوفر.

الخطوة 5:

طقطقة .

بمجرد تمكين الإدارة عن بعد على الموجه، تحقق من عنوان IP على الإنترنت. للحصول على تعليمات، قم بإكمال الخطوات في القسم التالي.

تحقق من عنوان Internet IP الخاص بموجه Cisco Small Business

الخطوة 1:

الوصول إلى صفحة إعداد الموجه المستندة إلى الويب. للحصول على تعليمات، انقر هنا.

الخطوة 2:

انقر فوق الحالة، وفحص عنوان IP للموجه على الإنترنت.

بمجرد الحصول على عنوان IP للموجه على الإنترنت، أكمل الخطوات في القسم التالي للوصول إلى الموجه عن بعد.

إدارة موجه Cisco Small Business من موقع بعيد

ملاحظة: قد تختلف صورة الموجه حسب الطراز ورقم الإصدار الخاص به.

الخطوة 1:

باستخدام كمبيوتر متصل بالإنترنت من موقع بعيد، قم بتشغيل Internet Explorer واكتب "http://0.0.0.0:8080" (يمثل الرقم 0 عنوان IP الخاص بالموجه على الإنترنت، ويمثل الرقم 8080 المنفذ المحدد) في حقل العنوان.

ملاحظة: يمثل ال 0 عنوان Internet IP للموجه الذي قمت بإعلامه سابقا.

الخطوة 2:

تظهر نافذة جديدة وتطلب اسم مستخدم وكلمة مرور. أدخل اسم مستخدم وكلمة مرور الموجه (كلمة المرور الجديدة التي قمت بتغييرها قبل تمكين الإدارة عن بعد)، وانقر فوق موافق.

الخطوة 3:

يجب أن تكون قادرا الآن على الوصول إلى صفحة إعداد الموجه المستندة إلى الويب.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems