المحتويات

المقدمة

ما هي الإعدادات اللاسلكية المتقدمة التي يمكنني تغييرها على موجه VoIP اللاسلكي الخاص بي وما هي وظيفتها؟

معلومات ذات صلة

المقدمة

هذه المقالة هي واحدة في سلسلة مقالات للمساعدة في إعداد منتجات Cisco Small Business واستكشاف أخطائها وإصلاحها وصيانتها.

س. ما هي الإعدادات اللاسلكية المتقدمة التي يمكنني تغييرها على موجه VoIP اللاسلكي الخاص بي وما هي وظيفتها؟

ج.

تتيح لك الإعدادات اللاسلكية المتقدمة على موجه لاسلكي للشركات الصغيرة من Cisco تخصيص خيارات مختلفة وتحسين أداء الشبكة اللاسلكية. ومع ذلك، لا توصي Cisco Small Business بتغيير الإعدادات اللاسلكية المتقدمة للموجه. تم تكوين الإعدادات الحالية لتحسين أداء الموجه اللاسلكي.

الوصول إلى الإعدادات اللاسلكية المتقدمة

الخطوة 1:

الوصول إلى صفحة إعداد الموجه المستندة إلى الويب. للحصول على تعليمات، انقر هنا.

الخطوة 2:

عندما تظهر صفحة إعداد الموجه المستندة إلى الويب، انقر فوق لاسلكي > إعدادات لاسلكية متقدمة.

الخطوة 3:

يظهر إطار الإعدادات اللاسلكية المتقدمة. فيما يلي بعض التفاصيل:

- نوع الديباجة

تحدد الديباجة طول كتلة CRC للاتصال بين الموجه ومهايئ الشبكة المتجولة. يجب أن تستخدم مناطق حركة مرور الشبكة العالية نوع الديباجة الأقصر.

- نوع المصادقة

يتم تعيين الإعداد الافتراضي على "تلقائي"، مما يسمح باستخدام مصادقة "النظام المفتوح" أو "المفتاح المشترك". بالنسبة لمصادقة النظام المفتوحة، لا يستخدم المرسل والمستلم مفتاح شبكة (كلمة مرور لاسلكية) للمصادقة. بالنسبة لمصادقة المفتاح المشترك، يستخدم المرسل والمستلم مفتاح شبكة للمصادقة. إذا كنت تريد إستخدام مصادقة مفتاح مشترك فقط، حدد مفتاح مشترك.

- وضع حماية CTS

يتم تعيين القيمة الافتراضية على "تلقائي". عند التعيين على "تلقائي"، تضمن آلية الحماية اتصال أجهزة Wireless-B بموجه Wireless-G عند وجود العديد من أجهزة Wireless-G. ومع ذلك، قد تنخفض كفاءة أجهزة Wireless-G.

- فاصل المنارة

تعبر هذه القيمة عن الفاصل الزمني لتردد المنارة. المنارة هي بث حزمة بواسطة الموجه لإبقاء الشبكة متزامنة.

- فاصل DTIM

تشير هذه القيمة إلى الفاصل الزمني لرسالة إشارة حركة مرور التسليم (DTIM). حقل DTIM هو حقل عد تنازلي يقوم بإعلام أجهزة الكمبيوتر في شبكة النافذة التالية للاستماع إلى رسائل البث والبث المتعدد. يتم تعيين القيمة الافتراضية على واحد.

- عتبة التجزئة

تشير هذه القيمة إلى مقدار موارد الموجه التي يتم تخصيصها لاسترداد أخطاء الحزم. القيمة الافتراضية هي 2347 ويجب أن تظل على هذا النحو ما لم تواجه تدفق بيانات غير متناسق. في حالة مواجهة بيانات غير متناسقة، يوصى بإجراء تعديلات طفيفة فقط.

- حد RTS

يجب أن تبقى هذه القيمة في إعداداتها الافتراضية من 2346. في حالة مواجهة تدفق بيانات غير متناسق، يوصى بإجراء تعديلات طفيفة فقط.

ملاحظة: قد تختلف الميزات حسب رقم الطراز الخاص بالموجه لديك.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems