المحتويات

المقدمة

كيف يمكنني توصيل موجه Linksys بموجه Linksys VoIP؟

معلومات ذات صلة

المقدمة

هذه المقالة هي واحدة في سلسلة مقالات للمساعدة في إعداد منتجات Cisco Small Business واستكشاف أخطائها وإصلاحها وصيانتها (المعروفة سابقا باسم Linksys Business Series).

س. كيف يمكنني توصيل موجه Linksys بموجه Linksys VoIP؟

ج.

ملاحظة: قبل توصيل موجه Linksys بموجه LinkSys VoIP، تأكد من أن كليهما يحتوي على عناوين IP مختلفة. هذا إلزامي لأنه إذا كان لكلا الموجهين عنوان IP نفسه، فستواجه تعارضات في عناوين IP. إذا كان لكلا الموجهين عنوان IP نفسه، فأنت بحاجة إلى تغيير عنوان IP الخاص بموجه Linksys لمنع أي تعارض.

هناك طريقتان لتسلسل موجه Linksys إلى موجه Linksys VoIP:

1. قم بتوصيل أحد منافذ الإيثرنت في موجه Linksys بأحد منافذ الإيثرنت لموجه Linksys VoIP.

2. قم بتوصيل أحد منافذ الإيثرنت لموجه Linksys VoIP بمنفذ الإنترنت الخاص بموجه Linksys.

من خلال توصيل منفذ إيثرنت لموجه Linksys بمنفذ إيثرنت لموجه LinkSys VoIP، ستكون أجهزة الكمبيوتر المتصلة بكلا الموجهين على مقطع IP نفسه الخاص بشبكة LAN. سيتيح ذلك مشاركة موارد الشبكة داخل الشبكة. للحصول على تعليمات، انقر هنا .

من خلال توصيل منفذ الإنترنت الخاص بموجه Linksys بمنفذ إيثرنت الخاص بموجه Linksys VoIP، سوف يكون من السهل تحديد الموجه الذي يتم توصيل أجهزة الكمبيوتر به نظرا لأنه سيكون لديها مقاطع IP مختلفة لشبكة LAN. للحصول على تعليمات، انقر هنا .

ملاحظة: قبل تكوين موجه Linksys، تأكد من أنه غير متصل بموجه Linksys، حيث يتم توصيل مودم النطاق الترددي العريض. ثم اتبع التعليمات التالية:

تتالي موجه Linksys إلى موجه Linksys VoIP (LAN-LAN)

لتسلسل موجه Linksys إلى موجه Linksys VoIP، يلزمك تنفيذ خطوتين:

1. توصيل جهاز كمبيوتر بموجه Linksys

2. تكوين موجه Linksys مع اتصال شبكة LAN إلى شبكة LAN؟؟

توصيل جهاز كمبيوتر بموجه Linksys

ملاحظة: تفترض هذه المقالة أن موجه Linksys VoIP يعمل بالفعل.

الخطوة 1:

قم بإيقاف تشغيل الكمبيوتر وتوصيله بأي من المنافذ المرقمة في الجزء الخلفي من موجه Linksys.

؟

ملاحظة: قد تختلف صورة الموجه حسب الطراز ورقم الإصدار.

الخطوة 2:

قم بتوصيل مهايئ الطاقة المتوفر في موجه Linksys.

بعد توصيل جهاز كمبيوتر شخصي بالموجه، قم بتكوين موجه Linksys للاتصال من شبكة LAN إلى شبكة LAN. للحصول على تعليمات، ارجع إلى الخطوات التالية.

تكوين موجه Linksys مع اتصال شبكة LAN إلى شبكة LAN

الخطوة 1:

الوصول إلى صفحة إعداد الموجه المستندة إلى الويب. للحصول على تعليمات، انقر هنا.

الخطوة 2:

عند ظهور صفحة إعداد الموجه المستندة إلى الويب، ابحث عن عنوان IP المحلي وقم بتغييره إلى "192.168.15.2" حتى يكون كلا الموجهين على مقطع IP نفسه.

الخطوة 3:

ابحث عن إعدادات خادم الوصول إلى الشبكة (DHCP) وعينت خادم DHCP على تعطيل.

الخطوة 4:

طقطقة .

الخطوة 5:

انقر فوق التوجيه المتقدم وتغيير وضع التشغيل إلى موجه.

؟

الخطوة 6:

انقر؟.

الخطوة 7:

قم بتوصيل كبل شبكة إيثرنت قياسي بأحد منافذ الإيثرنت المرقمة على موجه Linksys VoIP، حيث يتم توصيل مودم النطاق الترددي العريض. ثم قم بتوصيل الطرف الآخر من كبل الإيثرنت بمنفذ الإيثرنت الخاص بموجه Linksys الذي قمت بتكوينه الآن.

تتالي موجه Linksys إلى موجه Linksys VoIP مع اتصال الإنترنت إلى شبكة LAN

قم بتوصيل كبل شبكة إيثرنت قياسي بأحد منافذ الإيثرنت المرقمة على موجه Linksys VoIP، حيث يتم توصيل مودم النطاق الترددي العريض. ثم قم بتوصيل الطرف الآخر من كبل الإيثرنت بمنفذ الإنترنت الخاص بموجه Linksys الذي قمت بتكوينه للتو.

ملاحظة: لا توجد حاجة إلى تكوينات أخرى إذا سيتم توصيل منفذ الإنترنت الخاص بموجه Linksys بأحد منافذ الإيثرنت الخاصة بموجه Linksys VoIP.

إذا كان لكلا الموجهين نفس عنوان IP المحلي، فقم بتغيير عنوان IP الخاص بالموجه Linksys إلى مقطع IP آخر. للحصول على تعليمات، انقر هنا.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems