المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

المشكلة

الحل

معلومات ذات صلة

المقدمة

عند إجراء محاولة لإنشاء موفر واجهة برمجة تطبيق Java Telephony (JTAPI) لإدارة الموارد (RM) من صفحة AppAdmin لحلول إستجابة العملاء (CRS) من Cisco، تفشل المحاولة مع إحدى رسائل الخطأ هذه:

- خطأ في تحديث مستخدمي RMJTAPI في LDAP

- خطأ أثناء تحديث موفر JTAPI

تحدث هذه المشكلة عندما تقوم بدمج Cisco CRS مع Active Directory (AD).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- Cisco CallManager

- Cisco CRS

- خدمة Active Directory

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- CRS 4.x من Cisco

- Cisco CallManager، الإصدار 3.3 والإصدارات الأحدث

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

المشكلة

قد تحدث مشكلة عدم القدرة على إضافة موفر RM JTAPI عند إستخدام تكامل Active Directory في السيناريوهات التالية:

- عند إنشاء موفر RM JTAPI على خادم CRS 4.x

- عند تكوين موفر RM JTAPI على نظام تثبيت جديد CRS 4.x

- أثناء تنفيذ خطوة ترحيل LDAP أثناء عملية الاستعادة، عند الترحيل من نظام CRS 3.x إلى نظام CRS 4.0

إذا تم تثبيت المكون الإضافي Cisco CallManager مع قيود الأمان التي تمنع مستخدم مسؤول AD من الحصول على امتيازات الكتابة للوحدة التنظيمية (OU) للمستخدم، فإن CRS لا يستطيع إنشاء مستخدمي JTAPI/RM JTAPI في AD. وهذا يتسبب في فشل تكوين هذه الأنظمة الفرعية. أيضا، عندما تقوم بالترقية من CRS 3.x إلى CRS 4.0، لا يتمكن معالج الترحيل من إنشاء هؤلاء المستخدمين في AD. وهذا يتسبب في فشل عملية الاستعادة من نظام النسخ الاحتياطي والاستعادة (BARS).

الحل

إن يدمج أنت CRS مع AD، بعد ذلك أنت تحتاج أن ينجز هذا إجراء في كل cisco CallManager نادل أن يكون شكلت ك JTAPI زبون in order to حللت هذا إصدار:

1. استعرض للوصول إلى C:\dcdsrvr\config وافتح ملف UMDirectoryConfiguration.ini في Notepad.

ملاحظة: يجب فتح الملف في Notepad. إذا قمت بفتح الملف في محرر نصوص آخر، فقد يفسد التطبيق الملف.

2. في ملف UMDirecrecrecrectoryConfiguration.ini، حدد موقع مفتاح UserDirAccess وقم بتغيير القيمة إلى True.

3. من Notepad، أختر File > Save لحفظ الملف وإغلاق ملف UMDirecrecrectoryConfiguration.ini.

4. أختر بدء > تشغيل.

5. دخلت regedit وطقطقة ok.

6. استعرض للوصول إلى <file://\\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Cisco> \\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Cisco Systems، Inc.\Directory Configuration داخل السجل.

7. في الجزء الأيمن، انقر نقرا مزدوجا على مفتاح تسجيل DirAccess. قم بحذف إدخال السجل الخاطئ وأدخل true كإدخال سجل جديد.

8. أكمل الخطوات التالية لإعادة تشغيل خدمة إدارة IIS والخدمات التابعة لها:

1. أخترت بداية>برنامج>أداة إداري>خدمات.

2. انقر بزر الماوس الأيمن فوق خدمة إدارة IIS ثم أختر إعادة التشغيل.

يطالبك مربع الحوار بإعادة تشغيل الخدمات التابعة. قد تختلف هذه الخدمات استنادا إلى التكوين الخاص بك.

3. انقر فوق نعم وأعد تشغيل الخدمات التابعة.

معلومات ذات صلة

- تثبيت مكون تكوين دليل العملاء الإضافي من Cisco وتكوينه

- موارد دعم الاتصالات الموحدة والصوت

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems