المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

اصطلاح اسم خادم Cisco ICM

أنواع خوادم Cisco ICM

اصطلاح الاسم

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند اصطلاحات الأسماء التي تتبناها Cisco لتسمية خوادم إدارة الاتصالات الذكية (ICM) من Cisco.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- Cisco ICM

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- إصدارات Cisco ICM الأقدم من الإصدار 7.0

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

اصطلاح اسم خادم Cisco ICM

ملاحظة: إتفاقية الاسم هذه ليست إلزامية، ولكنها مجرد توصية. أستخدم اصطلاح اسم قياسي لتبسيط إدارة ودعم خوادم وتطبيقات Cisco ICM.

أنواع خوادم Cisco ICM

تعد هذه الأنواع الخمسة من خوادم Cisco ICM جزءا من منتج Cisco ICM الرئيسي:

- الموجّه

- مسجل

- بوابة الأجهزة الطرفية (PG)

- محطة العمل الإدارية (AW)

- خادم البيانات القديمة (HDS)

اصطلاح الاسم

يشير اصطلاح الاسم الذي تم اعتماده إلى أن اسم نظام معين يتكون من ثلاثة إختصار:

- جيو: الحروف الثلاثة المختصرة GEO ، تمثل Geotel.

- اسم مثيل العميل: إختصار لاسم العميل. اسم مثيل العميل هذا هو نفس المثيل الذي تحدده في إعداد ICM وهو محدود ب 5 أحرف.

- اسم العقدة: يتم إستخدام إختصار لنوع العقدة:

- بالنسبة لموجه إستدعاء ICM، اسم العقدة = rtr

- بالنسبة لمسجل ICM، اسم العقدة = lgr

- بالنسبة لبطاقة ICM PG، اسم العقدة = pgnx

- n هو PG رقم 1، 2، 3.....N

- x إما a أو b.

- بالنسبة لموقع PG مبسط، يوجد PG فقط.

- بالنسبة لموقع PG مزدوج، هناك a PG و b PG.

- بالنسبة ل AW اسم العقدة = AWN، حيث n هو AW رقم 1، 2، 3.....ن.

على سبيل المثال، بالنسبة لنظام ICM متكرر بالكامل المثبت لعميل باسم Cisco:

- الحروف الثلاثة المختصرة جيو يبدأ اسم الخادم.

- يكون الاختصار المختار ل Cisco هو Cisco.

- يعتمد الاختصار لكل خادم على نوع النظام (راجع اسم العقدة أعلاه).

هنا بعض الأمثلة:

اسم الخادم مكسور

وصف الخادم

اسم الخادم

جيو ثلاثة حروف مختصرة

إختصار اسم العميل

نوع العقدة

عدد العقدة

موجه المكالمات A

جوكوسكوترا

جيو

cisco

رتر

ج

موجه المكالمات B

جوكوسكورتر

جيو

cisco

رتر

b

مسجل

جيوكسكولا

جيو

cisco

lgr

ج

مسجل B

جيوكسكولجرب

جيو

cisco

lgr

b

PG1

geocscopg1a

جيو

cisco

بيغ

1a

PG25

جيوسكوبي جي 25a

جيو

cisco

بيغ

25 أمبير

أو

جيوسكولاو 1

جيو

cisco

ذوبان

1

الجهاز HDS

جيوسكوهدز 1

جيو

cisco

جهاز HDS

1

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems