المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

المشكلة

الحل

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية عرض شعار عنوان URL خامل بعد وقت عدم النشاط المحدد مسبقا على شاشة الكريستال السائل (LCD) لهاتف Cisco IP 7960/7940.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

cisco يوصي أن يتلقى أنت معرفة من cisco CallManager إدارة قبل أن يستعمل أنت المعلومة في هذا وثيقة.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى الإصدار 3.1 من Cisco CallManager أو إصدار أحدث.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

المشكلة

لا يعرض شعار عنوان URL الخامل على الهاتف.

الحل

تأكد من إعداد التكوين لعرض شعارات عنوان URL الخاملة بشكل صحيح. أكمل الخطوات التالية:

1. أختر System > معلمات المؤسسة من نافذة إدارة Cisco CallManager.

2. أدخل عنوان URL للشعار الذي تريد عرضه في حقل خمول عنوان URL.

3. أدخل قيمة أكبر من صفر (0) في حقل وقت خمول عنوان URL.

تشير هذه القيمة إلى مقدار وقت الخمول الذي يمر قبل تنشيط الشعار الذي حددته في الخطوة 2. إذا قمت بضبط هذه القيمة على صفر، فلن يعرض شعار عنوان URL الخامل أبدا.

ملاحظة: المعلمات التي يتم عرضها في هذه النافذة هي معلمات عمومية. لتعيين قيمة مختلفة لهاتف معين، قم بتغيير قيمة حقل خمول عنوان URL وحقل وقت خمول عنوان URL ضمن تكوين الهاتف. وإلا، فإن حقل المؤقت الخامل في تكوين الهاتف فارغ، كما يوضح هذا المثال:

ملاحظة: أختر الجهاز > هاتف بروتوكول الإنترنت > البحث عن هاتفك للعثور على تكوين هذا الهاتف.

معلومات ذات صلة

- دعم تقنية الصوت

- دعم منتجات الاتصالات الصوتية واتصالات IP

- استكشاف أخطاء خدمة IP الهاتفية من Cisco وإصلاحها

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems