المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

الاصطلاحات

جهاز تحديد الموقع لسلسلة 2700 من Cisco

الاتصال بجهاز تحديد الموقع

إجراء إسترداد كلمة المرور خطوة بخطوة

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا وثيقة كيف أن يسترد جذر كلمة من ال cisco 2700 sery موقع جهاز.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

جهاز تحديد الموقع لسلسلة 2700 من Cisco

ينطبق إجراء إسترداد كلمة المرور الموضحة في هذا المستند على جميع إصدارات جهاز تحديد الموقع من Cisco.

الاتصال بجهاز تحديد الموقع

أتمت ال steps in order to ربطت إلى الموقع جهاز وحدة طرفية للتحكم ميناء:

ملاحظة: أستخدم كبل وحدة تحكم للاتصال بمنفذ وحدة التحكم. لا تعمل الكبلات الأخرى، مثل متناظر، على منفذ وحدة التحكم.

1. أستخدم كبل توصيل متناظر مزود بموصلات ذكر ذات 9 سنون إلى موصلات أنثوية ذات 9 سنون لتوصيل منفذ COM 1 أو COM 2 على الكمبيوتر الخاص بك بمنفذ RS-232 على جهاز تحديد الموقع.

2. افتح برنامج محاكاة طرفية على الكمبيوتر.

ملاحظة: تصف هذه التعليمات إستخدام Microsoft HyperTeminal كبرنامج محاكاة طرفية. وتتشابه البرامج الأخرى.

3. أدخل اسما في الإطار "وصف الاتصال".

4. حدد رمز للاتصال.

5. وانقر فوق OK.

6. في نافذة "الاتصال ب"، أستخدم القائمة "الاتصال باستخدام قائمة منسدلة" لاختيار المنفذ الذي يكون الكبل فيه متصلا.

7. وانقر فوق OK.

8. في نافذة إعدادات المنفذ، قم بعمل التحديدات التالية:

- وحدات بت في الثانية (بود): 9600

- وحدات بت البيانات: 8

- التماثل: لا شيء

- وحدات بت الإيقاف: 1

- التحكم في التدفق: لا شيء

9. وانقر فوق OK.

10. اضغط على المفتاح Enter.

إجراء إسترداد كلمة المرور خطوة بخطوة

أتمت هذا steps in order to إستردت الجذر كلمة من الموقع جهاز:

1. يجب إعادة تشغيل النظام وانتظر ظهور هذه النافذة.

لا يبقى النظام هنا لفترة طويلة، لذا يجب أن تكون سريعا جدا عندما ترى هذه النافذة.

2. ما إن يظهر هذا نافذة، اضغط Esc in order to دخلت الجزمة قائمة الطعام.

3. حدد Red Hat Enterprise Linux ES (2.4.21-32.ELsmp)، ثم اضغط على eللتحرير.

4. انتقل إلى السطر الذي يبدأ بكلمة kernel، ثم اضغط على e.

يظهر هذا نافذة:

5. الانتقال إلى نهاية السطر. أدخل مسافة واحدة (لترك مسافة واحدة فارغة)، ثم أدخل 1 واضغط على إدخال.

6. احفظ التغييرات، ثم اضغط على B.

سيتم إرجاع هذه النافذة.

7. اضغط على b لبدء التمهيد.

يمكن أن يبدأ تسلسل التمهيد، وفي النهاية تتلقى رسالة حث shell.

ملاحظة: لا تظهر نافذة مطالبة shell إذا قمت بإعداد كلمة مرور وضع مستخدم واحد.

8. يمكنك تغيير كلمة مرور الجذر باستخدام الأمر password. ثم أدخل كلمة المرور الجديدة وأكدها.

9. أدخل reboot في نافذة مطالبة shell لإعادة تشغيل النظام.

معلومات ذات صلة

- الأسئلة المتداولة حول جهاز تحديد الموقع اللاسلكي

- دليل بدء تشغيل جهاز تحديد الموقع اللاسلكي من Cisco (الإصدار 5.1 والإصدارات الأحدث)

- دليل تكوين جهاز الموقع من Cisco، الإصدار 6.0

- صفحة الدعم اللاسلكي

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems