المحتويات

المقدمة

نشهد بعض الاختلافات في طاقة التردد اللاسلكي بين نقطة الوصول من السلسلة 3500 ونقطة الوصول من السلسلة 3600 الجديدة. يبدو أنه يمكن تخفيض الطاقة في مدى موجات UNII-1 (القنوات 36-48) 5150-5240 ميغاهيرتز. لماذا؟

معلومات ذات صلة

المقدمة

يقدم هذا المستند معلومات حول الفروق في طاقة التردد اللاسلكي بين نقطة الوصول (AP) 3500 من Cisco و AP 3600.

يقدم هذا المستند نظرة ثاقبة على قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) واستخدام متطلبات كثافة الطاقة الطيفية (PSD) التي تتسبب في انخفاض بسيط في طاقة التردد اللاسلكي حيث تتوافق نقطة الوصول الجديدة AP 3600 مع قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) الجديدة.

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

Q. نرى بعض الاختلافات في طاقة تردد الراديو بين نقطة وصول السلسلة 3500 ونقطة وصول السلسلة 3600 الجديدة. يبدو أنه يمكن تخفيض الطاقة في مدى موجات UNII-1 (القنوات 36-48) 5150-5240 ميغاهيرتز. لماذا؟

ألف - وتقليديا، كانت الفرقة UNII-1 تفرض عليها دائما قيودا أقل على طاقة التردد اللاسلكي لأن هذه الترددات تخصص للاستخدام داخل المباني في الولايات المتحدة فقط. وأثناء تطوير نقطة الوصول 3600، بدأ سريان بعض المبادئ التوجيهية الجديدة للجنة الاتصالات الفيدرالية بشأن انبعاثات التردد اللاسلكي، مما غير متطلبات طاقة التردد اللاسلكي.

ملاحظة: نقطة الوصول AP 3600 هي أول نقطة وصول تجارية تصادق عليها بموجب هذه المبادئ التوجيهية الجديدة. راجع نطاق Wi-Fi هذا للحصول على فهم أفضل:

الشكل 1 - يوضح هذا المخطط نطاق Wi-Fi والخدمات الأساسية (المستخدمون المرخص لهم). المصدر: http://www.ntia.doc.gov/osmhome/allochrt.PDF

عند النظر إلى نطاق UNII-1 5150-5240 ميجاهرتز (القنوات 36-48)، يمكنك أن ترى أن الاستخدام الأساسي أو المخصص (للاستخدام المرخص) لهذا النطاق هو لخدمة الملاحة الجوية اللاسلكية واستخدام الأقمار الصناعية الثابتة والتطبيقات مثل أنظمة الهبوط بالموجات الدقيقة والاتصالات الخارجية.

عندما يتم إستخدام ترددات UNII-1 داخل المباني مع طاقة تردد لاسلكي محدودة، فإن لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) تسمح باستخدام هذه الترددات لشبكة Wi-Fi غير المرخصة لأن هذه الأجهزة يمكن أن تتعايش مع تداخل محدود شريطة الحفاظ على طاقة تردد الراديو في حالة الذروة وكثافة الطيفية (PSD) في مستويات مقبولة.

وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر 2011، أصدر قسم مختبرات الهندسة والتكنولوجيا في مكتب لجنة الاتصالات الفيدرالية ورقة علمية حول إختبار أجهزة الإرسال ذات الإخراج المتعدد في النطاق نفسه. تساعد هذه الإرشادات الجديدة على تقليل التداخل المحتمل، كما تنطبق على أنظمة الهوائيات الذكية وجميع منتجات الشبكات المحلية اللاسلكية التي تستخدم تقنية الإدخال المتعدد والإخراج المتعدد (MIMO) بغض النظر عن الشركة الموردة.

تم إصدار نشرة لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) هذه للتعامل مع كيفية امتثال المصنعين مثل Cisco للمبادئ التوجيهية الجديدة. تتوفر هذه الإرشادات في عناوين URLs التالية الخاصة بلجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC):

- http://apps.fcc.gov/oetcf/kdb/forms/FTSSearchResultPage.cfm?id=49466&switch=P

- http://apps.fcc.gov/kdb/GetAttachment.html?id=38670

و"النتيجة المستخلصة" هي أن لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) قدمت توضيحا إضافيا حول الطريقة التي يتعين بها على المصنعين الامتثال لحدود شعبة القطاع الخاص.

من ورقة FCC، يمكن القيام بحسابات المكاسب الإتجاه باستخدام هذه الطريقة:

حسابات اكتساب الإتجاه—في حالة ظهور هوائيات الإرسال N، يتم حساب ربح الإتجاه نفسه GANT DBi المشغل بواسطة خرج جهاز إرسال N من الطاقة المتساوية، حيث يتم حساب اكتساب الإتجاه كما يلي:

- إذا كانت أي إشارات إرسال مرتبطة ببعضها البعض، اكتساب الإتجاه = GANT + 10 log(N) dBi

- إذا كانت كل إشارات الإرسال لا ترتبط ببعضها البعض، فإن اكتساب الإتجاه = GANT

من ورق FCC—يمكن أن يؤدي الربط بين الإشارات المرسلة من هوائيات مختلفة إلى زيادة في الصفيف، الأمر الذي يزيد من كسب الجهاز لاتجاهه ويفضي إلى مستويات إشعاعية أعلى في بعض الاتجاهات. يجب مراعاة مساهمة كسب الصفيف في الكسب الاتجاهي للمرسل في أجزاء القواعد التي تتفاوت فيها حدود الانبعاث المنفذة داخل النطاق مع الكسب الاتجاهي، أو في الحالات التي تقترن فيها القياسات التي يتم إجراؤها مع كسب هوائي أتجاهي لتحديد مدى التوافق مع الحدود المشعة داخل النطاق.

بما أن نقطة الوصول من Cisco AP 3600 هي أول نقطة وصول إلى السوق تمتثل لمبادئ لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) الجديدة، فإنه يطلب من Cisco (والشركات المصنعة الأخرى) الآن تقليل طاقة التردد اللاسلكي في نطاق UNII-1 والحد قليلا من طاقة التردد اللاسلكي في النطاقات الموسعة UNII-2 و UNII-2 عند إطلاق منتجات جديدة تستفيد من تقنية الإدخال المتعدد والإخراج المتعدد (MIMO) أو تقنية الهوائي الذكي. أو طرق أخرى مثل تقليل الهوائيات الإجمالية التي تسمح بها منتجاتها.

ومرة أخرى، يجري القيام بذلك للحد من التداخل المحتمل مع خدمات الملاحة الجوية الراديوية وخدمات الرادار والاتصالات الساتلية الثابتة.

المفتاح الذي يؤخذ بعيدا هنا هو أنه من أجل الامتثال لمتطلبات PSD داخل النطاق بموجب القواعد الجديدة، يجب أن تأخذ في الاعتبار عدد مسارات الإرسال وكيف تؤثر على طاقة التردد اللاسلكي الكلية وانبعاثات PSD.

وهذا يشمل تشكيل الحزمة سواء كان تشكيل الحزمة متعمدا أم لا، وبالنظر إلى أنه في ظل ظروف معينة، يمكن لقوة التردد اللاسلكي أن تضيف زيادة في القيمة الإجمالية لمعرف فئة المورد (PSD). من أجل الحفاظ على ذلك ضمن حدود FCC، في بعض الحالات، يتعين عليك تقليل طاقة تردد الراديو (RF) استنادا إلى معدل تكرار التحويل متعدد الطبقات (MCS) الذي يستخدم للامتثال.

وتتجلى الطاقة المخفضة بشكل أكبر في نطاق UNII-1 حيث تكون حدود PSD أقل، خاصة عندما توجد مسارات إرسال متعددة. على سبيل المثال، في لقطة الشاشة التالية، يمكنك أن ترى تحت قواعد FCC الجديدة أنه كلما زادت مسارات الإرسال (أجهزة الإرسال المادية) كلما إرتفعت PSD. وفي بعض الحالات تنخفض طاقة التردد اللاسلكي بمقدار 6 ديسيبل مع وجود أربع أجهزة إرسال.

شكل 2 - عند تمكين المزيد من أجهزة الإرسال، تنخفض قيمة PSD. وهذا يفرض انخفاضا في طاقة الترددات اللاسلكية.

شكل 3 - عند تمكين المزيد من أجهزة الإرسال، تنخفض قيمة PSD. وهذا يفرض انخفاضا في طاقة الترددات اللاسلكية. ولحسن الحظ فإن هذا الانخفاض في الطاقة أقل بكثير في النطاقات الممتدة UNII-2 و UNII-2.

عند الأخذ في الاعتبار قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) الجديدة، يتم إرجاع طاقة خرج التردد اللاسلكي قليلا عندما يتم إستخدام جميع أجهزة الإرسال الأربعة في وقت واحد للامتثال لقيود PSD المنخفضة. في أسوأ الحالات، على سبيل المثال، يمكن أن يكون لحزمة 6 ميجابت في الثانية طاقة أقل حتى 6 ديسيبل مع نقطة وصول 3600 مقارنة مع نقطة الوصول 3500 (8 ديسيبل مقابل 14 ديسيبل) لأن نقطة الوصول 3600 الآن تتوافق مع قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) الجديدة حول انبعاثات PSD والمرسلين الإضافيين.

في معظم الحالات، وخاصة مع إستخدام العملاء معدلات بيانات أعلى، يتم تعويض طاقة TX الأقل عن طريق الحصول على أداء أفضل للاتصال الهاتفي بسبب المكاسب الناتجة عن تكوين الحزمة التي تم تمكينها الآن مع أجهزة إرسال متعددة واستخدام Cisco Client Link 2.0.

ملاحظة: لا يتوفر إرتباط العميل 2.0 إلا على نقطة الوصول 3600. ومن ثم، فإنه يتميز عن نقطة الوصول AP 3500 مما يسمح لعملاء شبكة 802.11n وشبكة 802.11ac بالحفاظ على إرتباط أفضل مع تدفق البيانات من الخادم.

كما أنه في حين أنه كان هناك انخفاض ملحوظ في طاقة التردد اللاسلكي أساسا في نطاق UNII-1، وفي حين أنه من الممكن تحديد خصائص الأداء الأفضل لنقطة الوصول AP 3500 التي تعمل بطاقة الترددات اللاسلكية القصوى في نطاق UNII-1، فقد أشار الاختبار إلى أن نقطة الوصول 3600 عند تثبيتها في شبكة شاملة تشغل نقاط وصول متعددة عبر القنوات في نطاق UNII-1، 2 و 3، يتجاوز أداء نقطة الوصول 3600 إلى حد بعيد أداء نقطة الوصول 3500.

ومرة أخرى، لا يتمتع AP 3500 إلا بالقدرة على إعادة التشكيل إلى عملاء 802.11a/g القديمة، بينما يمكن لنقطة الوصول الأحدث 3600 التي تستخدم Client Link 2.0 أن تتشكل لشرائح إلى عملاء 802.11a، g، و n، بالإضافة إلى عملاء 802.11ac في وضع التوافق.

وباختصار، فإن نقطة الوصول AP 3600 هي أول نقطة وصول في مجال الصناعة تمتثل بشكل كامل لجميع قواعد وأنظمة لجنة الاتصالات الفيدرالية الجديدة. علاوة على ذلك، تقدم نقطة الوصول 3600 ميزات عديدة تفوق تلك التي في نقطة الوصول 3500.

بالإضافة إلى ذلك، فإن أي أجهزة إرسال متعدد MIMO جديدة، بما في ذلك تلك الخاصة بالبائعين الآخرين، تحتاج الآن إلى التوافق مع قواعد FCC الجديدة.

وتتضمن الميزات ما يلي:

- دعم أربع سلاسل لأجهزة إرسال تعمل على تمكين دعم العملاء باستخدام ثلاث وحدات تزويد بالطاقة بسرعة تصل إلى 450 ميجابت في الثانية.

- Client Link 2.0 (تكوين الحزمة) لجميع عملاء شبكة 802.11n للحصول على تجربة أفضل في التعامل مع الجهاز (BYOD).

ملاحظة: يسمح جهاز الإرسال الرابع لخدمة Client Link (إرتباط العميل) بالعمل مع عملاء السلسلة 3.

- دعم الوحدات من أجل قابلية التوسعة وحماية الاستثمار.

- تتمتع نقاط الوصول من Cisco بدعم كامل لقنوات UNII-2 الموسعة، وهي ميزة أساسية للعملاء الجدد لأن المزيد من العملاء ينشئون مع دعم UNII-2 الموسع بما في ذلك عملاء .11ac في وضع التوافق للمؤسسة (802.11n).

أحلت ل كثير معلومة على ال AP 3600، cisco Aironet 3600 sery.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems