المحتويات

المقدمة

المشكلة: خطأ الجهد الكهربائي المعيب وانخفاض الجهد الكهربائي

الحل

المقدمة

يصف هذا وثيقة كيف أن يحل إصدار سيئ فولطية إنذار و منخفض الفولتية خطأ.

المشكلة: خطأ الجهد الكهربائي المعيب وانخفاض الجهد الكهربائي

Syslog تظهر الجهد الكهربي صفر

[drvctrl 39008 error] [6/0/13445 <hwctrl:0> hwctrl_msgs.c:501] [software internal system syslog] [DRIVER CONTROLLER] Low voltage error at card 5 with voltage (CPU0 VTT) current 0.000000 V low 0.839000 V high 1.277000 V.

إظهار تقارير معلومات البطاقة "سيئ ***تنبيه**" في قسم الجهد الكهربائي

[local]# show card info 5

Card 5:

Slot Type               : MMIO

Card Type               : Management & 20x10Gb I/O Card

Daughter Cards          : DC1 DC2

Operational State       : Standby

Redundant With          : 6

Framing Mode            : Unspecified

Last State Change       : Wednesday April 13 02:03:56 PDT 2016

Administrative State    : Enabled

Card Lock               : Locked

Reboot Pending          : No

Upgrade In Progress     : No

Card Usable             : Yes

Single Point of Failure : n/a

Temperature             : Normal

Voltages                : Bad  ***ALARM***

Card LEDs               : Run/Fail: Green | Active: Off   | Redundant: Green

Card LEDs               : Master:   Off

CPU 0                   : Diags/Kernel Running, Tasks Running

Error ID Log          : None

Boot Progress Log     : None

الرجاء التحقق من إخراج show card الذي يظهر أن الجهد الكهربائي يبدو جيدا.

[local]# show card diag 5

Card 5:

Counters:

Successful Warm Boots : 4

(last at Wednesday April 13 02:03:51 PDT 2016)

Successful Cold Boots : 22

(last at Wednesday March 16 02:23:29 PDT 2016)

Total Boot Attempts   : 38

In Service Date       : Sat Feb 09 19:53:01 2013 (Estimated)

Status:

IDEEPROM Magic Number : Good

Boot Mode             : Normal

Card Diagnostics      : Pass

Current Failure       : None

Last Failure          : None

Card Usable           : Yes

Last Reset Cause CPU 0: Hard Reset, ICH PLT Reset, ITP Reset

Current Environment:

Temp: DDR-C0D0        : 31.00 C (limit 95.00 C)

Voltage: 12V-A        : 12.035 V

Voltage: CPU0 VTT     : 1.106 V (min 0.839 V, max 1.277 V)

Voltage: 12V-B        : 11.973 V

Voltage: 12V-C        : 11.812 V

Voltage: 1.8V         : 1.772 V (min 1.700 V, max 1.900 V)

Voltage: 1.5V         : 1.483 V (min 1.430 V, max 1.580 V)

Voltage: CPU0 VCC     : 0.918 V (min 0.712 V, max 1.417 V)

Voltage: 1.2V         : 1.187 V (min 1.140 V, max 1.260 V)

Voltage: 3.3V         : 3.283 V (min 3.140 V, max 3.470 V)

Voltage: 5V           : 4.947 V (min 4.750 V, max 5.250 V)

Voltage: 2.5V         : 2.497 V (min 2.380 V, max 2.630 V)

Voltage: 1.53V DDR0   : 1.520 V (min 1.282 V, max 1.606 V)

Voltage: 7.5V         : 7.460 V (min 7.130 V, max 7.880 V)

Voltage: 1.1V IOH     : 1.096 V (min 1.045 V, max 1.155 V)

Voltage: 3.3V Stdby   : 3.302 V (min 2.970 V, max 3.630 V)

Voltage: 48V-A        : 51.925 V

Voltage: 48V-B        : 52.734 V

Current: 48V-A        : 5.44 A

Current: 48V-B        : 3.56 A

Airflow: Lower Left   : 361 FPM

Airflow: Lower Middle : 369 FPM

الحل

هذه ليست مشكلة في الجهاز، يرجى عدم إعادة ترتيب البطاقة - أخطاء التنبيه و syslog مضللة.  يرجى الرجوع إلى الخطأ CSCuz23239. لم يتم مسح الخطأ/التنبيه بسبب خطأ الجهد الكهربي بشكل صحيح.  نرى المشكلة عند تمهيد البطاقة بنجاح بعد إعادة تعيين بطاقة سابقة أو إيقاف تشغيلها مما أدى إلى قراءة الجهد الكهربائي لظروف عرضية أو عابرة.

الحل البديل: إعادة ضبط البطاقة (ضع البطاقة في وضع الاستعداد قبل إعادة الضبط لتجنب تأثير حركة المرور)

يتم تضمين إصلاح CSCuz23239 في الإصدار 21.0 والإصدارات الأحدث من SW.