المحتويات

المقدمة

المكونات المستخدمة

بنية IFTASK

مراقبة أداء المهمة

بقطات

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية مراقبة أداء IFTASK / NPU على QvPC-DI.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى QvPC-DI.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

بنية IFTASK

ifTask هي عملية في QvPC-DI. وهو يتيح وظائف مجموعة أدوات تطوير مستوى البيانات (DPDK) على البطاقة الظاهرية (SF) لوظيفة الخدمة والبطاقة الظاهرية (CF) لوظيفة التحكم لمنافذ شبكة DI ومنافذ الخدمة. تعد DPDK طريقة أكثر فعالية لمعالجة الإدخال/الإخراج في البيئات الافتراضية.

يتم الآن نقل برامج تشغيل الأجهزة لوحدات تحكم واجهة الشبكة (NIC) عالية الأداء إلى مساحة المستخدم، والتي تتجنب محولات السياق المكلفة (userSpace/kernelspace).

تعمل برامج التشغيل في الوضع غير القابل للانقطاع في مساحة المستخدم، ولمؤشرات الترابط حق الوصول المباشر إلى قوائم انتظار الأجهزة/المخازن المؤقتة للحلقة في برامج تشغيل NIC هذه.

تتوفر الوثائق الخاصة بالبنية على :

مقدمة عن دليل إدارة نظام النظام الأساسي لبوابة Ultra Gateway.

التوفر لإصدارات مختلفة.

ترى في هذا الرسم التخطيطي البنية الأساسية للمهام التفصيلية (ل SF):

وخلال النشر، يتم تخصيص كمية معينة من وحدات المعالجة المركزية الافتراضية (vCPU) بشكل ثابت لعملية IFTASK. وهذا يقلل من عدد مراكز التطبيقات الخاصة بمساحة المستخدمين (وغير ذلك)، ولكنه يحسن كثيرا من أداء الإدخال/الإخراج.

يتم هذا التخصيص عبر المعلمة أدناه في قالب param.cfg المقترن بكل SF/CF أثناء النشر:

- IFTASK_CORES (٪ من النوى المتاحة ليتم تعيينها مع IFTASK)

- (IFTASK_CRYPTO_CORES - لا تتم مناقشته هنا)

- (IFTASK_MCDMA_CORES - لا تتم مناقشته هنا)

1. على SF، ستقوم عملية IFTASK داخليا بتوزيع النوى المخصصة لها في:

- برامج تشغيل وضع الاستقصاء (PMD) vCPU (القيام بنشاط tx/rx/vnpu

- MCDMA vCPU، القيام بنقل الحزم من IFTASK إلى SESMGR وإلى الخلف

2. في حالة إستخدام CF، لا يلزم إستخدام وحدة المعالجة المركزية MCDMA vCPU، نظرا لأن وحدات المعالجة المركزية (SF) لا تستضيف عمليات الاختبار الذاتي.

يعطي الأمر 'show cloud hardware iftask' المزيد من التفاصيل حول ذلك على نشر QVPC-DI:

[local]UGP# show cloud hardware iftask

Card 1:

Total number of cores on VM:      8

Number of cores for PMD only:     0

Number of cores for VNPU only:    0

Number of cores for PMD and VNPU: 2     <--  CF: 2 out of 8 cores are assigned to iftask PMD/VNPU

Number of cores for MCDMA:        0     <--  CF: no cores allocated to MCDMA as there is no sessmgr process on CF

Number of cores for Crypto:        0

Hugepage size:           2048 kB

Total hugepages:      3670016 kB

NPUSHM hugepages:           0 kB

CPU flags: avx sse sse2 ssse3 sse4_1 sse4_2

Poll CPU's: 1 2

KNI reschedule interval: 5 us

...

Card 3:

Total number of cores on VM:      8

Number of cores for PMD only:     0

Number of cores for VNPU only:    0

Number of cores for PMD and VNPU: 2     <-- SF: 2 out of 8 core are assigned to iftask PMD/VNPU

Number of cores for MCDMA: 1            <-- SF: 1 out of 8 cores is assigned to iftak MCDMA

Number of cores for Crypto: 0

Hugepage size: 2048 kB

Total hugepages: 4718592 kB

NPUSHM hugepages: 0 kB

CPU flags: avx sse sse2 ssse3 sse4_1 sse4_2

Poll CPU's: 1 2 3

KNI reschedule interval: 5 us

سيعطي الأمر show cloud configuration' المزيد من التفاصيل حول المعلمات المستخدمة:

[local]UGP# show cloud configuration

Card 1:

Config Disk Params:

-------------------------

CARDSLOT=1

CPUID=0

CARDTYPE=0x40010100

DI_INTERFACE=BOND:TYPE:ixgbevf-1,TYPE:ixgbevf-2

DI_INTERFACE_VLANID=2111

VNFM_INTERFACE=MAC:fa:16:3e:23:aa:e9

VNFM_PROXY_ADDRS=172.16.180.3,172.16.180.5,172.16.180.6

MGMT_INTERFACE=MAC:fa:16:3e:87:23:9b

VNFM_IPV4_ENABLE=true

VNFM_IPV4_DHCP_ENABLE=true

Local Params:

-------------------------

CARDSLOT=1

CARDTYPE=0x40010100

CPUID=0

...

Card 3:

Config Disk Params:

-------------------------

CARDSLOT=3

CPUID=0

CARDTYPE=0x42030100

DI_INTERFACE=BOND:TYPE:ixgbevf-1,TYPE:ixgbevf-2

SERVICE1_INTERFACE=BOND:TYPE:ixgbevf-3,TYPE:ixgbevf-4

SERVICE2_INTERFACE=BOND:TYPE:ixgbevf-5,TYPE:ixgbevf-6

DI_INTERFACE_VLANID=2111

VNFM_INTERFACE=MAC:fa:16:3e:29:c6:b7

IFTASK_CORES=30

VNFM_IPV4_ENABLE=true

VNFM_IPV4_DHCP_ENABLE=true

Local Params:

-------------------------

CARDSLOT=3

CARDTYPE=0x42010100

CPUID=0

مراقبة أداء المهمة

يمكن مراقبة عملية ifTask بعدة طرق.

دمج قائمة أوامر show:

show subscribers data-rate

show npumgr dinet utilization pps

show npumgr dinet utilization pps

show cloud monitor di-network summary

show cloud hardware iftask

show cloud configuration

show iftask stats summary

show port utilization table

show npu utilization table

show npumgr utilization information

show processes cpu

لن يعطي الأمر #show معلومات وحدة المعالجة المركزية معلومات حول مراكز IFTASK. سيتم إدراجها دائما بنسبة إستخدام 100٪.

في المثال التالي، تم ربط core 1،2،3 ب ifTask، وتم إدراجه عند نسبة إستخدام 100٪، وهذا متوقع.

Card 3, CPU 0:

Status                : Standby, Kernel Running, Tasks Running

Load Average          : 3.12, 3.12, 3.13 (3.95 max)

Total Memory          : 16384M

Kernel Uptime         : 4D 21H 56M

Last Reading:

CPU Usage All       : 1.9% user, 0.3% sys, 0.0% io, 0.0% irq, 97.8% idle

Core 0          : 5.8% user, 0.2% sys, 0.0% io, 0.0% irq, 94.0% idle

Core 1          : Not Averaged (Poll CPU)

Core 2          : Not Averaged (Poll CPU)

Core 3          : Not Averaged (Poll CPU)

Core 4          : 2.2% user, 0.2% sys, 0.0% io, 0.0% irq, 97.6% idle

Core 5          : 0.8% user, 0.5% sys, 0.0% io, 0.0% irq, 98.7% idle

Core 6          : 0.4% user, 0.5% sys, 0.0% io, 0.0% irq, 99.1% idle

Core 7          : 0.1% user, 0.3% sys, 0.0% io, 0.0% irq, 99.6% idle

Poll CPUs           : 3 (1, 2, 3)

Core 1          : 100.0% user, 0.0% sys, 0.0% io, 0.0% irq, 0.0% idle

Core 2          : 100.0% user, 0.0% sys, 0.0% io, 0.0% irq, 0.0% idle

Core 3          : 100.0% user, 0.0% sys, 0.0% io, 0.0% irq, 0.0% idle

Processes / Tasks   : 143 processes / 16 tasks

Network mcdmaN      : 0.002 kpps rx, 0.001 mbps rx, 0.002 kpps tx, 0.001 mbps tx

File Usage          : 1504 open files, 1627405 available

Memory Usage        : 7687M 46.9% used

Memory Details:

Static            : 330M kernel, 144M image

System            : 10M tmp, 0M buffers, 54M kcache, 79M cache

Process/Task      : 6963M (120M small, 684M huge, 6158M other)

Other             : 104M shared data

Free              : 8696M free

Usable            : 5810M usable (8696M free, 0M reclaimable, 2885M reserved by tasks)

سيعطي الأمر #show npu use table ملخصا جيدا حول إستخدام كل مركز مرتبط بعملية ifTask (في كل بطاقة).

ملاحظة: من المهم هنا تحديد ما إذا كانت بعض النوى أعلى في الاستخدام باستمرار من النوى الأخرى.

[local]UGP# show npu utilization table

-------iftask-------

lcore     now   5min  15min

--------  ------ ------ ------

01/0/1      0%     0%     0%

01/0/2      0%     0%     0%

02/0/1      0%     0%     0%

02/0/2      2%     1%     0%

03/0/1      0%     0%     0%

03/0/2      0%     0%     0%

03/0/3      0%     0%     0%

04/0/1      0%     0%     0%

04/0/2      0%     0%     0%

04/0/3      0%     0%     0%

05/0/1      0%     0%     0%

05/0/2      0%     0%     0%

05/0/3      0%     0%     0%

الأمر #show npumgr use information (أمر مخفي)

يوفر هذا الأمر المزيد من المعلومات حول كل نواة Iftask، وما الذي يستهلك وحدة المعالجة المركزية (CPU) في هذه المراكز.

ملاحظة: تستخدم مراكز PMD وحدة المعالجة المركزية (CPU) الخاصة بها على PortRX و PortTX و KNI و Cipher.

ملاحظة: تستخدم مراكز MCDMA وحدة المعالجة المركزية (CPU) الخاصة بها بواسطة MCDMA.

كل من مراكز PMD و MCDMA لديها تحميل حتى.

وإذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يلزم إجراء بعض عمليات الضبط (تخصيص المزيد/الأقل من مراكز MDMA على سبيل المثال).

******** show npumgr utilization information 3/0/0 *******

5-Sec Avg: lcore01| lcore02| lcore03| lcore04| lcore05| lcore06| lcore07| lcore08| lcore09| lcore10| lcore11| lcore12|

Idle:     41%|     47%|     73%|     62%|     48%|     49%|     69%|     71%|     49%|     64%|     48%|     69%|

PortRX:     32%|     36%|      0%|      0%|      0%|      0%|     31%|     29%|      0%|      0%|      0%|     31%|

PortTX:     16%|     18%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|

KniRX:      3%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|

McdmaRX:      0%|      0%|     11%|     15%|     22%|     21%|      0%|      0%|     20%|     14%|     20%|      0%|

Mcdma:      0%|      0%|      1%|      2%|      3%|      2%|      0%|      0%|      3%|      3%|      3%|      0%|

McdmaFlush:      0%|      0%|     15%|     21%|     27%|     27%|      0%|      0%|     27%|     18%|     28%|      0%|

Cipher:      7%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|

rx kbits/sec:  173914|  257249|  248543|  224081|  319973|  299437|  450992|  380112|  391400|  325099|  355809|  399515|

rx frames/sec:   30557|   36549|   37465|   32560|   46914|   43938|   70711|   54818|   58482|   47462|   53477|   58793|

tx kbits/sec:  169641|  251958|  253930|  228760|  326714|  305750|  440773|  372187|  399806|  331914|  363491|  391002|

tx frames/sec:   30551|   36524|   37465|   32560|   46914|   43938|   70681|   54785|   58483|   47462|   53477|   58749|

5-Min Avg: lcore01| lcore02| lcore03| lcore04| lcore05| lcore06| lcore07| lcore08| lcore09| lcore10| lcore11| lcore12|

Idle:     18%|     36%|     60%|     62%|     46%|     45%|     65%|     62%|     44%|     53%|     39%|     65%|

PortRX:     29%|     45%|      0%|      0%|      0%|      0%|     35%|     38%|      0%|      0%|      0%|     35%|

PortTX:     17%|     20%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|

KniRX:      3%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|

Kni:      1%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|

McdmaRX:      0%|      0%|     17%|     17%|     23%|     24%|      0%|      0%|     24%|     19%|     26%|      0%|

Mcdma:      0%|      0%|      2%|      2%|      3%|      3%|      0%|      0%|      4%|      3%|      4%|      0%|

McdmaFlush:      0%|      0%|     21%|     20%|     28%|     28%|      0%|      0%|     28%|     24%|     30%|      0%|

Cipher:     32%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|

rx kbits/sec:  217296|  297699|  261605|  268546|  389380|  397101|  479195|  528945|  438931|  360583|  454262|  468575|

rx frames/sec:   39194|   42022|   40122|   40086|   58217|   59507|   80931|   76094|   67224|   54592|   68565|   67013|

tx kbits/sec:  211773|  291616|  267373|  274308|  397747|  405655|  467493|  517944|  448590|  368412|  464116|  458868|

tx frames/sec:   39182|   41998|   40122|   40086|   58217|   59507|   80895|   76058|   67224|   54592|   68565|   66973|

15-Min Avg: lcore01| lcore02| lcore03| lcore04| lcore05| lcore06| lcore07| lcore08| lcore09| lcore10| lcore11| lcore12|

Idle:     22%|     37%|     60%|     61%|     45%|     46%|     64%|     64%|     44%|     49%|     41%|     66%|

PortRX:     33%|     43%|      0%|      0%|      0%|      0%|     36%|     36%|      0%|      0%|      0%|     34%|

PortTX:     18%|     20%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|

KniRX:      4%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|

McdmaRX:      0%|      0%|     16%|     16%|     24%|     24%|      0%|      0%|     24%|     22%|     25%|      0%|

Mcdma:      0%|      0%|      2%|      2%|      3%|      3%|      0%|      0%|      4%|      4%|      4%|      0%|

McdmaFlush:      0%|      0%|     21%|     20%|     28%|     28%|      0%|      0%|     28%|     26%|     30%|      0%|

Cipher:     23%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|

rx kbits/sec:  225682|  297062|  267631|  272770|  419821|  405286|  489633|  511100|  476834|  401810|  467134|  466549|

rx frames/sec:   39670|   42772|   40892|   40834|   62740|   61170|   83540|   76519|   72158|   60242|   70707|   67961|

tx kbits/sec:  220089|  290875|  273510|  278639|  428840|  414080|  477557|  500037|  487201|  410421|  477298|  456711|

tx frames/sec:   39657|   42748|   40892|   40834|   62740|   61170|   83504|   76484|   72158|   60242|   70707|   67925|

@ tick 896633 (+ve-skew-cnt=123633, -ve-skew-cnt=0), failed samples 0

الأوامر #show npumgr Service use pps، و#show #show npumgr Service use bbps وجدول إستخدام المنافذ

هم يزودون معلومة حول الحمل على ال di ميناء، والخدمات ميناء.

يعتمد الأداء الفعلي على تخصيص NIC/CPU ووحدة المعالجة المركزية (CPU) لكل مهمة.

[local]UGP# show npumgr dinet utilization pps

------ Average DINet Port Utilization (in kpps) ------

Port   Type                       Current           5min             15min

Rx      Tx      Rx       Tx       Rx     Tx

----- ------------------------  ------- -------  ------- -------  ------- -------

1/0  Virtual Ethernet          0       0        0       0        0       0

2/0  Virtual Ethernet          0       0        0       0        0       0

3/0  Virtual Ethernet          0       0        0       0        0       0

4/0  Virtual Ethernet          0       0        0       0        0       0

5/0  Virtual Ethernet          0       0        0       0        0       0

[local]UGP# show npumgr dinet utilization bps

------ Average DINet Port Utilization (in mbps) ------

Port   Type                       Current           5min             15min

Rx      Tx      Rx       Tx       Rx     Tx

----- ------------------------  ------- -------  ------- -------  ------- -------

1/0  Virtual Ethernet          1       1        1       1        1       1

2/0  Virtual Ethernet          1       0        1       0        1       0

3/0  Virtual Ethernet          0       0        0       0        0       0

4/0  Virtual Ethernet          0       0        0       0        0       0

5/0  Virtual Ethernet          0       0        0       0        0       0

[local]UGP# show port utilization table

------ Average Port Utilization (in mbps) ------

Port   Type                       Current           5min             15min

Rx      Tx      Rx       Tx       Rx     Tx

----- ------------------------  ------- -------  ------- -------  ------- -------

1/1  Virtual Ethernet          0       0        0       0        0       0

2/1  Virtual Ethernet          0       0        0       0        0       0

3/10 Virtual Ethernet          0       0        0       0        0       0

3/11 Virtual Ethernet          0       0        0       0        0       0

4/10 Virtual Ethernet          0       0        0       0        0       0

4/11 Virtual Ethernet          0       0        0       0        0       0

5/10 Virtual Ethernet          0       0        0       0        0       0

5/11 Virtual Ethernet          0       0        0       0        0       0

الأمر #show cloud monitor di-network summary

يراقب هذا أمر صحة شبكة DI. ترسل البطاقات نبضات القلب لبعضها البعض، وترصد الخسارة. وفي النظام الصحي، لا يبلغ عن أي خسارة.

[local]UGP# show cloud monitor di-network summary

Card 3 Heartbeat Results:

ToCard   Health   5MinLoss   60MinLoss

1      Good       0.00%      0.00%

2      Good       0.00%      0.00%

4      Good       0.00%      0.00%

5      Good       0.00%      0.00%

Card 4 Heartbeat Results:

ToCard   Health   5MinLoss   60MinLoss

1      Good       0.00%      0.00%

2      Good       0.00%      0.00%

3      Good       0.00%      0.00%

5      Good       0.00%      0.00%

Card 5 Heartbeat Results:

ToCard   Health   5MinLoss   60MinLoss

1      Good       0.00%      0.00%

2      Good       0.00%      0.00%

3      Good       0.00%      0.00%

4      Good       0.00%      0.00%

الأمر #show ifTaskStats summary

مع حمولات وحدة المعالجة المركزية (NPU) الأعلى، قد يكون من الممكن إسقاط حركة مرور البيانات.

لتقييم ذلك، يمكن أخذ الأمر #show ifTaskStats summary.

ملاحظة: يمكن أن تكون المرتجعات غير صفرية.

ملاحظة: يجب عدم زيادة جميع العدادات الأخرى.

[local]VPC# show iftask stats summary^M

Thursday January 18 16:01:29 IST 2018

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Counter                               SF3         SF4         SF5         SF6         SF7         SF8         SF9         SF10         SF11         SF12         ___TOTAL___

------------------------------------------------------------------------------------------------

svc_rx                       32491861127   16545600654   37041906441   37466889835   32762859630   34931554543   38861410897   16025531220   33566817747   32823851780  312518283874

svc_tx                       46024774071   14811663244   40316226774   39926898585   40803541378   48718868048   35252698559    1738016438    4249156512   40356388348  312198231957

di_rx                        42307187425   14637310721   40072487209   39584697117   41150445596   44534022642   31867253533    1731310419    4401095653   40711142205  300996952520

di_tx                        28420090751   16267050562   36423298668   36758561246   32731606974   30366650898   35201117980   16009902791   33536789041   32815316570  298530385481

__ALL_DROPS__                    1932492           252         17742        790473         11228        627018        844812         60402             0        460830       4745249

svc_tx_drops                           0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0

di_rx_drops                            0             1             0             0            49           113           579         30200             0          4888         35830

di_tx_drops                            0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0

sw_rss_enq_drops                       0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0

kni_thread_drops                       0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0

kni_drops                              0             1             0             0             0             0           124         30200             0             0         30325

mcdma_drops                            0             0             0           168            80        194535        758500             0             0         11628        964911

mux_deliver_hop_drops                  0             0             0             0             0             0             0             0             0          1019          1019

mux_deliver_drops                      0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0

mux_xmit_failure_drops                 0             3             0             0             0             0             7             2             0             0            12

mc_dma_thread_enq_drops                0             0             0             0            49           113           580             0             0          3457          4199

sw_tx_egress_enq_drops           1904329             0             0        787971          9004        429214         85022             0             0        429810       3645350

cpeth0_drops                           0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0

mcdma_summary_drops                28163           247         17742          2334          2046          3043             0             0             0         10028         63603

fragmentation_err                      0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0

reassembly_err                         0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0

reassembly_ring_enq_err                0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0

__DISCARDS__                    20331090       9051092      23736055      23882896      23807520      24231716      24116576       8944291      22309474      20135799      20135799

بقطات

تم تطوير مخطط BulkStat لأداء QPVC-DI المرتبط ب IFTASK/Dinet. وهذا مفيد لمراقبة الطراز ومنافذ الخدمة واستخدام وحدة المعالجة المركزية (NPU) من منظور الأداء/الحمل:

card schema iftask-dinet format EMS,IFTASKDINET,%date%,%time%,%dinet-rxpkts-curr%,%dinet-txpkts-curr%,%dinet-rxpkts-5minave%,%dinet-txpkts-5minave%,%dinet-rxpkts-15minave%,%dinet-txpkts-15minave%,%dinet-txdrops-curr%,%dinet-txdrops-5minave%,%dinet-txdrops-15minave%,%npuutil-now%

file 2

port schema iftask-port format EMS,IFTASKPORT,%date%,%time%,%util-rxpkts-curr%,%util-txpkts-curr%,%util-rxpkts-5min%,%util-txpkts-5min%,%util-rxpkts-15min%,%util-txpkts-15min%,%util-txdrops-curr%,%util-txdrops-5min%,%util-txdrops-15min%

file 3

card schema npu-util format EMS,NPUUTIL,%date%,%time%,%npuutil-now%,%npuutil-5minave%,%npuutil-15minave%,%npuutil-rxbytes-5secave%,%npuutil-txbytes-5secave%,%npuutil-rxbytes-5minave%,%npuutil-txbytes-5minave%,%npuutil-rxbytes-15minave%,%npuutil-txbytes-15minave%,%npuutil-rxpkts-5secave%,%npuutil-txpkts-5secave%,%npuutil-rxpkts-5minave%,%npuutil-txpkts-5minave%,%npuutil-rxpkts-15minave%,%npuutil-txpkts-15minave%