المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

فهم مصابيح LED على جهاز تحديد الموقع

معلومات ذات صلة

المقدمة

يشرح هذا وثيقة كيف أن يفسر ال LEDs على ال cisco 2700 موقع تطبيق وعرض الأحداث أن سبب ال LEDs أن يغير ألوان.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- معرفة كيفية تكوين شبكة Cisco اللاسلكية الموحدة الأساسية

- معرفة أساسية ببروتوكول نقطة الوصول في الوضع Lightweight (LWAPP)

- الفهم الأساسي لجهاز تحديد الموقع اللاسلكي من Cisco 2700

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- جهاز تحديد الموقع من السلسلة Cisco 2700 Series الذي يشغل البرنامج الثابت 5.2

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

فهم مصابيح LED على جهاز تحديد الموقع

العثور على أضواء LED على اللوحة الأمامية لجهاز تحديد الموقع من Cisco.

رقم الصنف

الوصف

1

مفتاح الطاقة

2

محتفظي

3

مؤشر محرك الأقراص الثابتة

4

مؤشر LED للنظام

5

منفذ USB

6

درج محرك أقراص DVD

في ظروف التشغيل العادية، تكون حالة مؤشر LED على جهاز تحديد الموقع زرقاء وثابتة. عندما يحدث حدث لتغيير الحالة، يعمل مؤشر LED على ضبط الوقت. اضغط على الزر الموجود في الجزء الأمامي من الهيكل لجعل مؤشر LED يتحول إلى اللون الأزرق، مما يجعل تحديد هوية الخادم المتأثر أكثر سهولة في حامل الخادم الكامل. تبقى الحالة المعدلة كما هي، يتغير مؤشر الحالة فقط.

لون

حالة النظام

أزرق صلب

حالة التشغيل العادية

كهرمان وامض

مؤشر LED الخاص بالنظام يومض كهرماني على اللوحة الأمامية عند حدوث حدث لتغيير الحالة.

أزرق وامض

مؤشر LED الخاص بالنظام يومض باللون الأزرق في اللوحة الأمامية والخلفية عند حدوث حدث لتغيير الحالة وعند ضغط المستخدم على الزر (I). إن الهدف من شاشة LED الزرقاء الوامضة هو تسهيل العثور على الخادم المتأثر.

ملاحظة: يتم إستخدام الزر (I) الموجود في الجزء الأمامي من الوحدة لميزة التعرف على الجهاز في وضع إيقاف التشغيل أو التشغيل. اضغط على زر ('1') لتشغيل ميزة التعرف، والتي تتسبب في ظهور مؤشر LED في الوحدة الأمامية ومؤشر LED في الجزء الخلفي من الوحدة في إعادة وميض. اضغط زر (I) مرة أخرى لإيقاف تشغيل ميزة التعرف.

فيما يلي قائمة بالأحداث التي تغير الحالة:

- يتم تشغيله على الوحدة مع الغطاء المفتوح

- تذبذبات الجهد

- إيقاف التشغيل بشكل غير ملائم (إيقاف التشغيل دون وجود تعليمات للبرنامج لإيقاف تشغيله أو إلغاء توصيله ببساطة)

- سرعة المروحة غير صحيحة

- تجاوز درجة الحرارة أو القدرة على توفير الطاقة

لاحظ أن معظم أحداث تغيير الحالة هذه هي أحداث ثانوية، ولكنها تؤدي إلى تشغيل النظام يؤدي إلى غمضة كهرماني. للاطلاع على الحدث الذي تم تغيير الحالة فيه بالضبط، قم بإعادة تشغيل الوحدة، وإدخال BIOS، وفحص السجلات. في قائمة السجل، هناك خيار لمسح الحدث، والذي يرجع مؤشر النظام إلى الأزرق الصلب.

لمسح الحدث على جهاز تحديد الموقع، أكمل الخطوات التالية:

1. قم بتوصيل شاشة بمنفذ VGA الموجود في الجزء الخلفي من جهاز الموقع ولوحة مفاتيح USB بمنفذ USB الموجود في الجزء الأمامي.

2. اضغط على المفتاح Enter عدة مرات. يقوم جهاز تحديد الموقع بإرجاع مطالبة تسجيل الدخول.

3. بمجرد تسجيل الدخول، قم بإعادة تشغيل الوحدة باستخدام هذا الأمر:

/sbin/shutdown -r now

4. عند إعادة تمهيد الوحدة، تظهر شاشة البداية BIOS كما لو كانت على أي كمبيوتر، واضغط F2 لإدخال الإعداد.

5. انتقل القائمة إلى خيارات متقدمة > تكوين سجل الأحداث. تتمثل الخيارات في عرض سجل الأحداث و مسح جميع سجلات الأحداث.

6. بمجرد مراجعة السجلات ومسحها، انتقل إلى Exit > حفظ التغييرات والخروج. تتم إعادة تمهيد الوحدة، وتعود حالة مؤشر LED إلى الوضع الطبيعي.

ملاحظة: لإيقاف تشغيل الوحدة من واجهة سطر الأوامر، أستخدم هذا الأمر:

/sbin/shutdown now

معلومات ذات صلة

- دليل نشر جهاز تحديد الموقع اللاسلكي لسلسلة 2700 من Cisco

- دليل تكوين جهاز الموقع من Cisco، الإصدار 5.2

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems