Inhalt

Einführung

Problem

Lösung

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie das Chassis eines Nexus 9500 Spine-Switches im ACI-Modus (Application Centric Infrastructure) aufgrund eines Hardware-Problems ausgetauscht wird.

Problem

Es gibt eine aktuelle und funktionierende ACI-Fabric, und ein Nexus 9500-Spine ist ausgefallen. Der Fehler wurde als Hardwarefehler identifiziert, und nur das Gehäuse muss ausgetauscht werden. Alle funktionierenden Komponenten (Supervisoren, Linecards, Fabric-Module usw.) müssen in den Austausch übertragen werden.

Lösung

Gehen Sie wie folgt vor, um den Spine zu ersetzen:

1. Trennen Sie alle Netzkabel, um sicherzustellen, dass der fehlerhafte Spine ausgeschaltet ist.

2. Wählen Sie in der Benutzeroberfläche des Application Policy Infrastructure Controller (APIC) Fabric > Inventory > Unreachable Nodes aus. Die Wirbelsäule ist hier aufgelistet, nachdem sie einige Minuten ausgeschaltet wurde. Notieren Sie sich den Namen und die Node-ID.

3. Stilllegen Sie den fehlerhaften Spine, und entfernen Sie ihn vom Controller.

1. Wählen Sie den Spine im Arbeitsbereich aus. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Aktionen die Option Stilllegen aus.

2. Klicken Sie auf das Optionsfeld Aus Controller entfernen und anschließend auf OK.

Tipp: Die Option "Vom Controller entfernen" entfernt den Knoten vollständig aus der ACI-Fabric, und die Seriennummer wird von der Knoten-ID getrennt. Die Option "Regular" (Regulär) wird verwendet, um den Knoten vorübergehend aus der ACI-Fabric zu entfernen. Dabei wird erwartet, dass derselbe Knoten mit derselben Knoten-ID wieder in die Fabric integriert wird. Zum Beispiel, wenn der Knoten für Wartungszwecke vorübergehend heruntergefahren werden muss.

Hinweis: Nachdem ein Knoten außer Betrieb genommen wurde, kann es 5-10 Minuten dauern, bis er entfernt und aus der APIC-GUI entfernt wird.

4. Entfernen Sie den fehlerhaften Spine aus dem Rack, und installieren Sie das Ersatzgehäuse. Übertragen Sie alle funktionierenden Komponenten in das neue Chassis in derselben Anordnung wie im ausgefallenen Chassis. Zu den zu übertragenden Komponenten gehören Fabric-Module, Supervisor, System-Controller, Netzteile, Lüftereinschübe und Linecards.

5. Schließen Sie das neue Chassis an den aktiven Supervisor an, um dessen Konfiguration zu löschen.

1. Geben Sie den Befehl cat /proc/cmdline ein, um zu bestimmen, welches ACI-Image derzeit auf dem Supervisor ausgeführt wird. Suchen Sie nach dem Abschnitt "ksimg".

Tipp: Die Namen von ACI-Switch-Images beginnen immer mit "aci-n9000".

2. Geben Sie die folgenden Befehle ein:
spine# /bin/prepare-mfg.sh

spine# reload

Hinweis: <aci_image.bin> ist der Dateiname des ACI-Switch-Image auf dem APIC.

3. Wenn das Neuladen-Fenster verpasst wurde und Sie das Gerät nicht neu laden können, geben Sie den Befehl vsh -c reload ein.
Dadurch wird die Konfiguration auf dem aktiven Supervisor gelöscht. Wiederholen Sie Schritt 5, um die Konfiguration auf dem Standby-Supervisor zu löschen. Die Konfiguration wird automatisch aus dem APIC heruntergefahren, nachdem der Spine in die Fabric eingebunden wurde.

6. Wählen Sie in der APIC-GUI Fabric > Inventory > Fabric Membership aus. Der Spine wird im Arbeitsbereich ohne Knoten-ID, Node-Name und IP-Adresse als Zeile aufgelistet. Doppelklicken Sie auf die Zeile, und weisen Sie die gleiche Node-ID und den gleichen Node-Namen wie zuvor zu.

Der Spine erhält innerhalb weniger Minuten eine IP-Adresse, die sich in der APIC-GUI wiederspiegelt.

Der Spine ist vollständig wieder in die ACI-Fabric integriert, und der APIC setzt automatisch alle relevanten Richtlinien herunter. In diesem Fall ist das Gehäuse eines Spine mit der Knoten-ID 201 fehlerhaft. Das Chassis wurde ausgetauscht, und seine Seriennummer wurde derselben Knoten-ID zugeordnet. Der APIC leitet dann alle für Node 201 relevanten Richtlinien an den Spine weiter, ohne dass eine weitere Konfiguration erforderlich ist.