Inhalt

Einführung

Filtern von WARNING-/DEBUG-/INFO-Nachrichten aus der Datei Osmosexx.log

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie die Datei osmosex.log filtern, um nur bestimmte Nachrichtenstufen anzuzeigen.

Filtern von WARNING-/DEBUG-/INFO-Nachrichten aus der Datei Osmosexx.log

Öffnen Sie /usr/local/tomcat/webapps/ROOT/WEB-INF/classes/log4j.xml, und fügen Sie den fett formatierten Bereich innerhalb des Bereichs hinzu, der mit appender name="ROLLING" beginnt:

<appender name="ROLLING" class="org.apache.log4j.RollingFileAppender">

<param name="File" value="${catalina.base}/logs/osmosix.log"/>

<param name="Append" value="true"/>

<param name="MaxFileSize" value="10MB"/>

<param name="MaxBackupIndex" value="9"/>

<layout class="org.apache.log4j.PatternLayout">

<param name="ConversionPattern"

value="VENDOR_ID::%X{VENDOR_ID}::USER_ID::%X{USER_ID}::%d{ISO8601} %-5p %-15c{2} [%t] %x - %m%n"/>

</layout>

</appender>

Starten Sie den Computerdienst nach der Änderung neu.  # /etc/init.d/tomcat restart

Hinweis: Ab Version 4.4 ist kein Neustart des tomcat-Dienstes erforderlich.