Inhalt

Einführung

Wie kann man das lokale Repository von Apache auf Nginx umstellen?

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie ein lokales Repository ändern, um Nginx anstelle von Apache zu verwenden.

Wie kann man das lokale Repository von Apache auf Nginx umstellen?

1. Erstellen Sie eine Sicherung des Apache, damit Sie in Nginx wiederverwenden können mit:

- mkdir /usr/local/cliqr/bündeln-backup

- cp -rf /var/www/html/* /usr/local/cliqr/bündelbackup

2. Beenden Sie den Apache-Dienst mit dem Befehl apachectl stop.

3. Apache wurde mit ps -ef angehalten. | grep apache or ps-ef | grep httpd.

4. Verschieben Sie Elemente in den Ordner /tmp mit dem Befehl mv var/www/html /tmp.

5. Löschen Sie den Apache mit dem Befehl yum erase httpd.

6. Installieren Sie Nginx mit dem Befehl install nginx.

7. Verschieben Sie die Datensicherung zum neu installierten Nginx mit dem Befehl cp -rf /tmp/html/* /usr/share/nginx/html/.

8. Starten Sie den Nginx-Server mit dem Befehl service nginx restart neu.

9. Überprüfen Sie, ob Nginx mit dem Befehl ps -ef ausgeführt wird. | grep nginx.

10. Überprüfen Sie, ob es funktioniert mit:

- wget http://127.0.0.1/index.html

- wget http://localhost/bundle****/cliqr-bootstarap.py
Wenn dies der Fall ist lädt das python-Skript herunter, dann sollte alles in Betrieb sein.

Stellen Sie sicher, dass Sie über keine Proxy-Einstellungen verfügen. Wenn Sie weiterhin die Proxyeinstellungen sehen, können Sie diese Befehle ausführen, um sie zu deaktivieren:

- http_proxy deaktivieren

- https https: https_proxy