Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Hintergrundinformationen

Konfigurieren

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie die Port-Typen der Fabric Interconnects (FI) im Intersight Managed Mode (IMM) konfiguriert werden.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, sich mit folgenden Themen vertraut zu machen:

- IMM-Kenntnisse (General Intersight Managed Mode)

- Cisco Intersight - Grundlagen

- Porttypen und Konfiguration

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basierend auf folgenden Software- und Hardware-Versionen:

- Cisco Fabric Interconnect der Serie UCS 6454

- Cisco Intersight Software-as-a-Service (SaaS)

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle verstehen.

Hintergrundinformationen

Intersight Managed Mode (IMM): Um die Portkonfiguration oder die Portfunktion (z. B. Server oder Netzwerk-Uplink) zu konfigurieren, müssen Sie Richtlinien erstellen und einem Domänenprofil zuweisen.

Konfigurieren

Schritt 1: Erstellen einer Port-Richtlinie

Gehen Sie zu Konfigurieren —> Richtlinien —> Richtlinie erstellen.

Policy-Ansicht erstellen

Wählen Sie UCS-Domäne und -Port aus.

Klicken Sie auf Start.

Ansicht "Richtlinientyp auswählen"

Legen Sie die Werte für die Policy fest. Organisation, Name und Switch-Modell.

In diesem Beispiel wurden die folgenden Werte konfiguriert:

- Organisations-Standard

-Name MyPortPolicie

-Switch-Modell UCS-FI-6454

Klicken Sie auf Weiter.

Richtliniendetails anzeigen

Jetzt haben Sie die Möglichkeit, die "Unified Ports" als FC oder Ethernet zu konfigurieren. Die Ports auf der linken Seite (blau) können als FC und auf der rechten Seite (lila) als Ethernet konfiguriert werden.

Einheitliche Ports - Ansicht

Hinweis: Wenn Sie die Unified Ports in einem festen Modul ändern, z. B. auf dem 6454, kann ein Neustart erforderlich sein, wenn das Profil in späteren Schritten bereitgestellt wird.

Sie haben die Möglichkeit, die "Breakout-Kabel" zu konfigurieren. Im FI 6454 steigen die Breakout-Ports von 49 auf 54 an.

Breakout-Kabel-Ansicht

Im Bereich "Port Roles" (Portrollen) wird die Portkonfiguration festgelegt.

Wählen Sie zunächst den zu konfigurierenden Port aus, und klicken Sie dann auf Konfigurieren.

Ansicht "Portrollen"

Legen Sie in Configure den Typ, die Geschwindigkeit und die Netzwerkrichtlinien für den Port fest.

Klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen zu speichern.

Portdetails konfigurieren

Konfiguration überprüfen:

Validierung der Konfiguration

Klicken Sie auf Speichern.

Hinweis: Sie können die Konfiguration auch auf mehrere Ports gleichzeitig anwenden.

Wählen Sie den zu konfigurierenden Port aus, und klicken Sie auf Konfigurieren.

Ports-Konfiguration

Legen Sie in Configure den Typ, die Geschwindigkeit und die Netzwerkrichtlinien für die Ports fest.

Portdetails

Validieren Sie als Nächstes die Konfiguration.

Klicken Sie auf Speichern, und speichern Sie die Konfiguration.

Validierung der Konfiguration

Validieren Sie die Konfiguration, wie in diesen Beispielen gezeigt.

Ihre Richtlinie wird nun im Bereich Richtlinien angezeigt:

Bereich "Richtlinien"

Schritt 2: Nachdem Sie die Richtlinie erstellt haben, müssen Sie sie auf ein Domänenprofil anwenden.

Gehen Sie zu Profile —> UCS Domains Profiles —> "Domain Profile Name" (Domänenprofilname).

In diesem Beispiel wird das IMM-Domänenprofil verwendet.

Bereich "Domänenprofil"

Gehen Sie zu Ports Configuration, um die Option Select Policy anzuzeigen.

Klicken Sie in Richtlinie auswählen, und wählen Sie Ihre Richtlinie aus:

Richtlinienbereich auswählen

In diesem Beispiel ist die Policy, die vor der Auswahl von "MyPortPolicie" erstellt wurde, aktiviert.

Ausgewählte Richtlinie

Konfiguration überprüfen:

Konfiguration überprüfen

Schritt 3: Bereitstellen des Domänenprofils Klicken Sie im Bereich Zusammenfassung auf Bereitstellen.

Bereitstellen der Änderungen

Die Konfiguration wird bereitgestellt, und die Ports werden entsprechend Ihrer Auswahl konfiguriert.