Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Hintergrundinformationen

Problem

Lösung

Einführung

In diesem Dokument wird ein schrittweises Verfahren zum Ersetzen des nco_g_oracle-Prozesses durch nco_g_jdbc in Prime Central 1.4 und höheren Versionen beschrieben.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, über Kenntnisse in folgenden Bereichen zu verfügen:

- Prime Central

- Grundlegende Befehle des Linux-Betriebssystems (OS)

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- Prime Central 1.4 und höher

- Oracle-Datenbank

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Hintergrundinformationen

Nach Prime Central-Upgrades von einer beliebigen niedrigeren Version auf Prime Central 1.4 und höher stellen Sie in einigen Fällen fest, dass der nco_g_oracle-Prozess noch anstelle des nco_g_jdbc-Prozesses ausgeführt wird.

Das Standardverhalten des Upgrade-Prozesses auf Prime Central 1.4 und höher umfasst die Ersetzung von nco_g_oracle durch den Prozess nco_g_jdbc.

Problem

Prime Central G_JDBC.log löst diese Fehlermeldung aus, die auf das Problem hinweist, bei dem nco_g_oracle-Prozess nach Prime Central 1.4 und höheren Versionen noch erfolgreich aktualisiert wird:

Fatal: F-IVM-005-001: OpenServer - Fatal Error: Could not find server name 'NCO_GATE' in interfaces file

Hinweis: Die Datei G_JDBC.log wird im Verzeichnis installation-directory/faultmgmt/omnibus/log gespeichert.

Lösung

Schritt 1: Suchen Sie in der omni.date-Datei nach NCO_GATE-Einträgen:

[NCO_GATE]

{

Primary:

4300

}

Hinweis: Die Datei omni.dat wird im Verzeichnis installation-directory/faultmgmt/etc gespeichert.

Schritt 2: Wenn Sie andere NCO-Einträge wie diese finden und wenn NCO_GATE-Einträge nicht hinzugefügt oder falsch hinzugefügt werden, befolgen Sie Schritt 3:

[NCO_GATE_REF]

{

Primary:

4310

}

[NCO_GATE_TEST]

{

Primary:

4320

}

[NCO_GATE_PROD]

{

Primary:

4330

}

Schritt 3: Fügen Sie NCO_GATE-Einträge in der Datei omni.dat hinzu:

[NCO_GATE]

{

Primary:

4300

}

Hinweis: Sie müssen einen Eintrag für NCO_GATE mit einem freien offenen Port hinzufügen.

Schritt 4: Regeneriert die Schnittstellendatei /etc/interfaces.linux2x86:

su - primeusr

cd $NCHOME/bin/

./nco_igen -arch linux2x86

Schritt 5: JDBC_Gateway neu starten:

cd $NCHOME/omnibus/bin

./nco_pa_stop -server NCO_PA -user primeusr -password

-process JDBC_Gateway

./nco_pa_start -server NCO_PA -user primeusr -password

-process JDBC_Gateway

Hinweis: primeusrpwd ist das Kennwort für Prime Central-Anwendungsbenutzer.

Schritt 6: Beenden Sie den bereits gestarteten nco_g_oracle-Prozess vom Linux-Betriebssystem aus.