Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Symptome

Status

Auflösung

Zugehörige Informationen

Einführung

Automatisierungsprotokolle werden in Mozilla Firefox nicht korrekt angezeigt, wenn sie über UNC Shares angezeigt werden.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- Cisco Tidal Enterprise Orchestrator 2.1+

- Firefox

- UNC-Freigabe

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Symptome

Automatisierungs-Zusammenfassungen können in Firefox nicht angezeigt werden.

Status

Eine Lösung ist für dieses Problem verfügbar.

Auflösung

Sie können entweder ein virtuelles IIS-Verzeichnis verwenden oder Firefox so konfigurieren, dass Sie weiterhin eine UNC-Freigabe verwenden können.

Gehen Sie wie folgt vor, um Firefox zu konfigurieren:

1. Gehen Sie in der Adressleiste von Firefox zu about:config, und bestätigen Sie die Warnung.

2. Suchen Sie die security.fileuri.strict_orgin_policy, und doppelklicken Sie darauf, um dies auf false festzulegen.

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems