Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Problem

Lösung

Zugehörige Informationen

Einführung

Das fortlaufende Ausführen von Windows-Skripts in x64-Umgebungen kann dazu führen, dass diese sehr verzögert oder generell nicht mehr funktionieren.

Voraussetzungen

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- Tidal Enterprise Orchestrator 2.1 oder spätere Version

- Windows x64

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Problem

Das Ausführen von Windows-Skripts in x64-Umgebungen kann dazu führen, dass Skripte sehr lange dauern oder überhaupt nicht funktionieren. Das Problem ist auf ein Speicherleck in LSASS.exe zurückzuführen und wird durch diesen Microsoft-Artikel bestätigt.

Lösung

Gehen Sie zu diesem Microsoft-Artikel , und laden Sie das Hotfix herunter und installieren Sie es. Dadurch können einige Speicherlecks, die von LSASS.exe verursacht werden, verringert werden.

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems