Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Verwendete Komponenten

Problem

Lösung

Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie mehrere Tidal Enterprise Orchestrator (TEO)-Anwendungsserver in einer TEO-Webkonsole gemeldet werden.

Voraussetzungen

Verwendete Komponenten

- Tidal Enterprise Orchestrator 2.1 oder spätere Version

- TEO-Webkonsole

Problem

Benutzer möchten alle Informationen von mehreren TEO-Anwendungsservern in eine TEO-Webkonsole leiten.

Lösung

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Problem zu beheben:

1. Wechseln Sie zum Server, auf dem die TEO-Webkonsole installiert ist.

2. Öffnen Sie das TEO-Installationsverzeichnis (C:\Program Files (x86)\Cisco\Tidal Enterprise Orchestrator).

3. Öffnen Sie das Verzeichnis WebConsole.

4. Suchen Sie nach der Datei Web.config, öffnen Sie sie, und bearbeiten Sie sie.

5. Suchen Sie das <appSettings>-Tag und anschließend das <add key>-Tag.

6. Innerhalb des <add key>-Tags wird key="WebServiceUris" und dann value="<server http endpoint>" angezeigt.

7. Legen Sie alle Server-HTTP-Endpunkte in die Wert-Variable und durch Kommas getrennt:

value="http://TEO1:61525/TidalEnterpriseOrchestrator,

http://TEO2:61525/TidalEnterpriseOrchestrator,

http://TEO3:61525/TidalEnterpriseOrchestrator"

8. Speichern Sie die Datei, und starten Sie IIS ggf. neu.

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems