Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Problem

Lösung

Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie die Navigation zur Webseite abgebrochen wird. Geben Sie die Fehlermeldung erneut ein, wenn Sie versuchen, die Online-Hilfe anzuzeigen oder die Hilfe über Fly-outs anzuzeigen.

Voraussetzungen

Verwendete Komponenten

- Tidal Enterprise Orchestrator 2.1+

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Problem

Beim Versuch, die Online-Hilfe anzuzeigen oder die Hilfe über Fly-outs anzuzeigen, erhält der Benutzer die Navigation zur Webseite wurde abgebrochen - geben Sie die Fehlermeldung für die Adresse erneut ein.

Lösung

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um dieses Problem zu beheben:

1. Öffnen Sie das TEO-Installationsverzeichnis (normalerweise C:\Program Files (x86)\Cisco\Tidal Enterprise Orchestrator).

2. Suchen Sie nach allen *.CHM-Dateien (Hilfedateien).

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Eigenschaften für jedes Objekt aus.

4. Klicken Sie auf der Registerkarte Allgemein auf Blockierung aufheben und anschließend auf Übernehmen.

5. Doppelklicken Sie auf die gerade bearbeitete Hilfedatei. Wenn ein Popup-Fenster vorhanden ist, deaktivieren Sie die Option, jedes Mal eine Eingabeaufforderung anzuzeigen, wenn es geöffnet wird.

6. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5 für jede CHM-Datei.

7. Starten Sie die TEO Master Console neu.

8. Wenn das Problem weiterhin besteht, lesen Sie diesen MSDN-Forumsbeitrag .

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems