Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Lösung

Zugehörige Informationen

Einführung

Sie erhalten den Fehler "Process?WSDL kann nicht gefunden werden" und können die Powershell-CLI nicht verwenden, wenn Sie den Namen Ihres Computers oder Ihrer Domäne ändern, während Sie die Powershell-CLI verwenden.

Voraussetzungen

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf TEO 2.1+, Windows Powershell 1.0+.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Lösung

Die Powershell-CLI muss auf den korrekten HTTP-Endpunkt für WSDL und den TEO-Service verweisen.

Gehen Sie wie folgt vor, um dieses Problem zu beheben:

1. Öffnen Sie das TEO-Installationsverzeichnis (z. B. C:\Program Files (x86)\Cisco\Tidal Enterprise Orchestrator).

2. Öffnen Sie die Datei Tidal.Automation.CLI.CorePSSnapin.dll.config.

3. Suchen Sie das WebService Uri-Tag, und ändern Sie den HTTP-Endpunkt in den neuen oder aktuellen HTTP-Endpunkt.

4. Registrieren Sie ggf. das CLI-Plug-in erneut, indem Sie das Skript Tidal.Automation.CLI.CorePSSnapin.Register.vbs im TEO-Installationsverzeichnis ausführen.

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems