Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Problem

Lösung

Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie die Remote-Konsole von Cisco Tidal Enterprise Orchestrator (TEO) bei Ausführung der Remote-Konsole auf einem 64-Bit-Betriebssystem (OS) aufgelöst werden kann.

Voraussetzungen

Verwendete Komponenten

- TEO 2.1+

- Windows 64-Bit-BS

- .NET Framework

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Problem

Wenn die Remote-Konsole auf einem 64-Bit-Betriebssystem ausgeführt wird, wird die Konsole nicht gestartet oder als sichtbar angezeigt, und es werden Fehler in .NET Runtime 2.0 angezeigt. Andere Symptome eines Crashs können ebenfalls auftreten.

Lösung

Dies wird durch eine "saubere" oder nicht gepatchte .NET Framework-Installation verursacht.

Um dieses Problem zu beheben, installieren Sie alle relevanten .NET Framework-Patches, einschließlich der folgenden beiden, insbesondere:

- Microsoft .NET Framework 3.5-Produktfamilie Update für Windows XP x64 und Windows Server 2003 x64

- Microsoft .NET Framework 3.5-Produktfamilie Update für Windows Vista x64 und Windows Server 2008 x64

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems