Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

ROI-Bericht

So konfigurieren

Zugehörige Informationen

Einführung

Der Return on Investment (ROI)-Bericht im TEO zeigt dem Endbenutzer, wie viel Geld er einsparen kann, wenn es TEO erlaubt ist, seine Geschäftsprozesse zu automatisieren, anstatt dies manuell zu tun.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- Tidal Enterprise Orchestrator 2.1 oder spätere Version

- SQL Reporting Services

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

ROI-Bericht

Der ROI-Bericht erfordert die Konfiguration Ihres TEO-Servers und Reporting Services-Servers.

So konfigurieren

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Um Berichte in Ihren SQL RS Server zu importieren, klicken Sie auf die Registerkarte Administration und dann auf Datenbankeinstellungen.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Reporting-Datenbank > Berichte importieren, und führen Sie die Schritte im Assistenten aus.

3. Klicken Sie anschließend in derselben Registerkarte auf Adapter und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Core Functions Adapter.

4. Klicken Sie auf die Registerkarte ROI, und geben Sie basierend auf Ihrer Unternehmensrecherche die Stundenrate ein, mit der Sie die automatisierten Prozesse manuell ausführen müssen. Klicken Sie auf OK.

5. Für die Prozesse, die Sie verfolgen möchten, müssen Sie den Prozess bearbeiten und zur Registerkarte Allgemein für Prozesseigenschaften wechseln. Auf dieser Registerkarte wird eine durch die Ausführung dieser Prozesseingabe gespeicherte Zeit angezeigt. Geben Sie den Zeitwert für die Anzahl der Sekunden/Minuten/Stunden ein, die Sie bei diesem Vorgang einsparen.

Hinweis: Dies ist bereits für enthaltene Cisco Inhalte definiert. Wenn Sie jedoch neue Inhalte entwickeln, ist diese standardmäßig auf 0 festgelegt. Daher muss sie konfiguriert werden.

6. Um Ihren Bericht anzuzeigen, rufen Sie den SQL Reporting Services-Server auf, der normalerweise http://<RS_Server>/Reports ist, und wechseln Sie dann zum TEO Reporting-Link. Wählen Sie Core > Operations > ROI Report aus. Wählen Sie dann Ihren TEO-Server aus, und generieren Sie den Bericht, um Ihre täglichen Kosteneinsparungen zu sehen.

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems