Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Fehler beim Zugriff auf die Webkonsole

Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Benutzer Zugriff erhalten, wenn die Datei web.config oder der Webkonsolenordner nicht über ausreichende Berechtigungen verfügen.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf dem Tidal Enterprise Orchestrator (TEO) und seiner Webkonsole.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Fehler beim Zugriff auf die Webkonsole

Beim Zugriff auf die Webkonsole erhält der Benutzer einen IIS-basierten Fehler, der sich auf keine Berechtigungen oder eingeschränkten Berechtigungen für den Zugriff auf die Datei web.config bezieht.

Gehen Sie wie folgt vor, um dem Benutzer Zugriff zu gewähren:

1. Öffnen Sie das Verzeichnis der Webkonsolen, das normalerweise im Installationsverzeichnis für TEO enthalten ist.

2. Die Benutzergruppe muss sich in der Datei web.config und im Webkonsolenverzeichnis befinden, damit die Benutzer im Hintergrund auf die Datei zugreifen können.

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei und den Ordner, und fügen Sie die richtigen Sicherheitsprofile hinzu, um den Zugriff zu gewähren. Weitere Informationen zur Windows-Sicherheit finden Sie auf der Microsoft-Website .

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems