Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Problem

Workarounds

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument beschreibt ein Problem, das Kunden sehen werden, wenn sie von Tidal Enterprise Orchestrator (TEO) 2.1.x auf 2.2 mit Oracle Database Targets aktualisieren.

Voraussetzungen

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf Tidal Enterprise Orchestrator 2.2 oder höher.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Problem

Nach dem Upgrade von einem 2.1.x TEO-System auf ein 2.2 TEO-System müssen die Ziele überprüft und Informationen hinzugefügt werden. Bei Verbindungsversuch wird jedoch ein Fehler ausgegeben. Dies wird in der Regel bei einem ORA-12541-Fehler oder einem Fehler in Bezug auf den Port beobachtet. Dieses Problem tritt nur auf, wenn das Ziel in 2.1.x definiert wurde. Es tritt nicht auf, wenn das Ziel in 2.2 neu definiert wurde.

Workarounds

Es gibt zwei Problemumgehungen für dieses Problem:

- Das Ziel kann gelöscht und neu erstellt werden.

- Die Verbindungszeichenfolge kann in Data Source={DS};SID={SID};Port={PT};Unicode=true geändert werden.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Ports korrekt sind, wenn Sie die Verbindungszeichenfolge aktualisieren.

Das Ziel sollte dann gespeichert werden können.

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems