Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Problem

Mögliche Workarounds

Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument wird das Problem bei lokalen (nicht domänenbasierten) Benutzern beschrieben, die nicht ordnungsgemäß mit den TEO-Webdiensten (Tidal Enterprise Orchestrator) arbeiten.

Voraussetzungen

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf TEO 2.1 oder höher.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Problem

SoapUI unterstützt NTLMv2 nicht. Bei der Authentifizierung von Nicht-Domänenkonten besteht das System auf der Verwendung von NTLMv1 und nicht auf der Wiederherstellung auf NTLMv2.

Mögliche Workarounds

Die empfohlene Problemumgehung wäre die Verwendung der Standardauthentifizierung für die Webdienste, wenn Sie einen lokalen Benutzer verwenden müssen. Wenn ein lokaler Benutzer nicht erforderlich ist, verwenden Sie einen Domänenbenutzer. Die Digestauthentifizierung erfordert ein Domänenkonto und funktioniert nicht ordnungsgemäß mit einem lokalen Konto. Weitere Informationen von Microsoft finden Sie in diesen Informationen.

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems