Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Prozess- und Prozessinstanz

Was ist der Unterschied?

Zugehörige Informationen

Einleitung

In diesem Dokument wird der Unterschied zwischen einem Prozess und einer Prozessinstanz beschrieben.

Voraussetzungen

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf Tidal Enterprise Orchestrator 2.1 oder höher.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netz Live ist, überprüfen Sie, ob Sie die mögliche Auswirkung jedes möglichen Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps von Cisco zu Konventionen).

Prozess- und Prozessinstanz

Für Kunden ist es wichtig, den Unterschied zwischen den beiden Optionen zu verstehen, insbesondere im Hinblick auf Cisco Support und Cisco Engineering.

Was ist der Unterschied?

Ein Prozess ist die Definition oder Konfiguration des tatsächlichen Prozesses. Pro Prozess ist nur einer vorhanden.

Eine Prozessinstanz ist eine ausgeführte oder abgeschlossene Instanz dieses Prozesses, einschließlich Ausgabe und Fehler des Prozesses, sofern vorhanden. Für eine Prozessdefinition können mehrere Prozessinstanzen vorhanden sein.

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme