Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Berichte importieren

Mögliche Probleme

Standardschritte für den Importbericht

Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument werden Problembehebungsverfahren beim Importieren von SQL Server Reporting Services-Berichten für Tidal Enterprise Orchestrator (TEO) beschrieben.

Voraussetzungen

Anforderungen

Es gibt keine spezifischen Anforderungen für dieses Dokument.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf Tidal Enterprise Orchestrator 2.1 oder höher.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netz Live ist, überprüfen Sie, ob Sie die mögliche Auswirkung jedes möglichen Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps von Cisco zu Konventionen).

Berichte importieren

Wählen Sie im TEO Administration > Database Settings (Verwaltung > Datenbankeinstellungen). Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Reporting-Datenbank und wählen Sie Berichte importieren, um Berichte zu importieren.

Mögliche Probleme

Nachdem Sie die Anmeldeinformationen auf der ersten Seite des Importassistenten eingegeben haben, werden häufig Popup-Fehler bei Verbindungen angezeigt. Als Erstes müssen Sie überprüfen, ob Sie die Berichtsserver-URL von Ihrem TEO-Server aus aufrufen können. Kopieren Sie diese URL in einen Webbrowser auf Ihrem TEO-Server und versuchen Sie, darauf zuzugreifen. Wenn Sie nicht vom TEO-Server darauf zugreifen können, können Sie keine Berichte importieren. Überprüfen Sie außerdem, ob die Kombination aus Benutzername und Kennwort korrekt ist. Überprüfen Sie im nächsten Fenster, ob der Speicherort korrekt ist. Der Speicherort unterscheidet sich von 2.1.x bis 2.2, stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Berichte für die vorherige Version importieren, oder sie funktionieren nicht.

Standardschritte für den Importbericht

Führen Sie diese Schritte aus:

1. Wählen Sie Administration > Database Settings aus.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Berichtsdatenbank, und wählen Sie Berichte importieren aus.

3. Geben Sie auf der ersten Seite des Assistenten die richtige URL und die richtigen Anmeldeinformationen ein, und klicken Sie auf Weiter.

4. Geben Sie den Speicherort der RDL-Dateien ein, und klicken Sie auf Weiter.

5. Dateiimport.

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme