Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Weblogic-Server

Vorgehensweise

Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument werden die erforderlichen Konfigurationsschritte für die Verbindung des JMX-Adapters mit WebLogic-Servern beschrieben.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf Tidal Enterprise Orchestrator 2.2+ und WebLogic.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Weblogic-Server

Diese Details mussten konfiguriert werden.

Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Auf dem WebLogic-Server sollte die untere Zeile der setdomainenv.cmd oder setdomainenv.sh hinzugefügt werden. Port 9999 wird verwendet, aber es kann sich um eine eindeutige Nummer handeln.

2. Legen Sie JAVA_OPTIONS=%JAVA_OPTIONS% -Dcom.sun.management.jmxremote-Dcom.sun.management.jmxremote.port=999-Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false -Dcom.sun.management.jmxremote.authentifizieren.

3. In der TEO-Konfiguration für den JMX-Adapter sollte dies die override sein. Ersetzen Sie host durch den Host des WebLogic-Servers und den Port durch den gleichen, der im setdomainenv verwendet wird, service:jmx:rmi:/host/jndi/rmi://lhost:port/jmxrmi.

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems