Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Suchen der Master-, Client- und Agent-Versionen im TES-Client

TES 5.x

TES 6.x

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument enthält Anweisungen zum Auffinden der Master-, Client- und Agent-Versionen im Tidal Enterprise Scheduler (TES)-Client.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf dem Tidal Enterprise Scheduler.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Suchen der Master-, Client- und Agent-Versionen im TES-Client

TES 5.x

In Version 5.x von TES können die Master- und Agent-Versionen für Windows oder Unix mit diesem Verfahren bestimmt werden. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie den Client.

2. Öffnen Sie dann das Menüelement Administration, und wählen Sie Verbindungen. Die Master- und Agent-Versionen befinden sich in der Spalte Version des Headers der entsprechenden Zeile.

3. Die Client-Version ist in ähnlicher Weise zu finden. Wählen Sie Operations > Master Status aus. Die Version für jeden angeschlossenen Client befindet sich unter der Spaltenüberschrift Client Version.

TES 6.x

In Version 6.x von TES können die Master- und Agent-Versionen mit diesem Verfahren bestimmt werden. Führen Sie diese Schritte aus.

1. Melden Sie sich bei der Webschnittstelle an.

2. Wählen Sie Verbindungen im Menü Administration (Verwaltung) aus. Die Master- und Agent-Versionen befinden sich in der Spalte Version des Headers der entsprechenden Zeile.

3. Wählen Sie Operations > Master Status (Vorgänge > Master-Status) aus, um den Client über die Webschnittstelle zu bestimmen.

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems