Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Konfigurieren des UNIX Agent-Speichers

Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie die Speicherzuweisung für den Tidal Agent auf einer UNIX-Plattform angepasst wird.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Die in diesem Dokument beschriebene Komponente ist der UNIX Agent.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Konfigurieren des UNIX Agent-Speichers

Um den Speicher zu ändern, fügen Sie diese Parameter zur Datei tagent.ini des Agenten hinzu:

minmem=256 maxmem=512

Hinweis: Der Standardspeicherort dieser Datei ist /opt/TIDAL/Agent/bin.

Die minimmem und maxmem Parameter steuern, wie viele MB Speicher den Prozessen des Agenten zugewiesen werden sollen. Diese Speicherparameter können je nach Bedarf angepasst werden. Ihr System benötigt möglicherweise mehr oder weniger als die Standardspeicherzuweisungen. Der Minimalparameter gibt die Mindestmenge an RAM an, die verfügbar sein soll. Der Standardwert ist 16 MB RAM. Der maxmem-Parameter gibt die maximale RAM-Kapazität an, die für die Prozesse des Agenten verfügbar sein sollte. Der Standardwert ist 48 MB RAM.

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems