Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Problem

Lösung

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument beschreibt ein Problem in Cisco Tidal Enterprise Scheduler (TES), das bei der Installation des Windows Agent auftritt und eine Fehlermeldung mit der Meldung erhalten, dass Sie .NET 2 installieren müssen.

Voraussetzungen

Anforderungen

Sie müssen als lokaler Administrator angemeldet sein, um den Vorgang in diesem Dokument abzuschließen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf Cisco Tidal Enterprise Scheduler Agent 3.x.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps von Cisco zu Konventionen).

Problem

Wenn Sie .NET 4.0 installieren und den Server nach der Installation neu starten, wird möglicherweise ein Fehler angezeigt, der besagt, dass .NET 2.0 installiert werden muss.

Dieses Problem tritt auf, weil .NET 4.0 nicht alle Komponenten aus früheren .NET-Versionen installiert. Da die Installation von .NET 4.0 nicht kumulativ ist, müssen Sie jede Version von .NET installieren.

Lösung

Cisco Tidal Enterprise Scheduler benötigt nur .NET 2.0. Wenn Sie .NET 2.0 installiert haben, müssen Sie auch .NET 2.0 installieren.

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems