Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Konfigurieren von Masterprotokollen für den Einsatz an einem anderen Ort

Zugehörige Informationen

Einführung

Standardmäßig befinden sich die Master-Protokolldateien an einem definierten Speicherort auf dem Master-Server. Bei einem Windows Master befinden sich die Dateien im Ordner TIDAL\Scheduler\master\log directory. Die Dateien für einen Unix Master finden Sie unter: TIDAL/Master/Log Dieses Dokument enthält Informationen zum Konfigurieren der Protokolle für einen anderen Speicherort.

Voraussetzungen

Anforderungen

Es gibt keine spezifischen Anforderungen für dieses Dokument.

Verwendete Komponenten

Diese Informationen setzen einen 5.3.1- oder 6.0.x-Master voraus.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps von Cisco zu Konventionen).

Konfigurieren von Masterprotokollen für den Einsatz an einem anderen Ort

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Fügen Sie diesen Parameter der Datei master.props hinzu:

LogDirectory=<path>

Im Pfad müssen Sie Schrägstriche verwenden. Wenn beispielsweise der richtige Pfad für einen Windows-Master D:\SystemApps\Tidal\Log ist, verwenden Sie:

LogDirectory=D:/Systemapps/tidal/log

Hinweis: Beim LogDirectory-Parameter wird die Groß- und Kleinschreibung beachtet.

2. Der Master muss neu gestartet werden, nachdem Master.props geändert wurde.

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme