Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Problem

Grund

Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument wird erläutert, warum Transporter keine Verbindung zu zwei verschiedenen Datenbanken aufbaut, wenn die Tidal-Passwörter nicht übereinstimmen.

Voraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass Sie diese Anforderungen erfüllen, bevor Sie versuchen, diese Konfiguration durchzuführen:

- 5.3.1 Master

Verwendete Komponenten

In diesem Dokument wird die Verwendung von 5.3.1 Transporter vorausgesetzt.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Problem

Der Transporter stellt keine Verbindung zu zwei verschiedenen Datenbanken her, wenn die Tidal-Kennwörter nicht übereinstimmen.

Grund

Das Kennwort des Tidal-Kontos muss in der Quell- und Zieldatenbank identisch sein. Wenn das Datenbankkennwort vom Standardkennwort geändert wird, wird das neue Kennwort in der Registrierung der Windows-Clientcomputer in einem verschlüsselten Schlüssel gespeichert. Transporter ist ein Client-Tool, das sowohl mit Quell- als auch Zieldatenbanken verbunden ist und das Kennwort dieses verschlüsselten Schlüssels verwendet. Da es nur einen Schlüssel geben kann, müssen die Passwörter übereinstimmen.

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems