Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Verwendete Komponenten

Problem

Lösung

Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument wird erläutert, warum nicht mehr benötigte Warteschlangen im Bereich "Queues" nicht gelöscht werden können.

Voraussetzungen

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf Tidal Enterprise Scheduler.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Problem

Eine Warteschlange kann nicht gelöscht werden, wenn ihr Joblaufdatensätze zugeordnet sind. Die Tabelle "Job" enthält eine Fremdschlüsselbeziehung zur Quemst-Tabelle.

Lösung

Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus, um dieses Problem zu beheben:

- Löschen Sie manuell alle der Warteschlange zugeordneten Joblaufdatensätze.

- Wählen Sie die Option Automatic Daily History Cleanup System Configuration aus, damit diese Datensätze nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist automatisch gelöscht werden.

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems