Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Problem

Lösung

Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument werden die Schritte beschrieben, die ausgeführt werden müssen, wenn der Benutzer diesen DB2-Fehler mit Tidal Transaction Analyzer erhält:

type initialize for 'IBM.Data.DB2.DB2Connection' threw an execption.

Voraussetzungen

Verwendete Komponenten

- Tidal Transaction Analyzer 1.9 oder spätere Version

- IBM DB2

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Problem

Fehler werden mit dem DB2-Client empfangen.

Lösung

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Überprüfen Sie, ob der DB2-Client ordnungsgemäß installiert und konfiguriert wurde.

2. Überprüfen Sie, ob Sie über den DB2-Client eine Verbindung zu Ihrer DB2-Datenbank herstellen können.

3. Überprüfen Sie, ob Ihr DB2-Client 32-Bit ist.

Hinweis: Wenn Sie einen 64-Bit-DB2-Client ausführen, funktioniert dies nicht mit Transaction Analyzer.

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems